内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Cisco ASR 903 シリーズ アグリゲーション サービス ルータに Ethernet Virtual Connection（EVC）を設定した後、ポート チャネル グループ メンバーでフラッピングが発生するという問題に対する解決策について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、カスタマ エッジ デバイスへのポート チャネルを備えたプロバイダー エッジ デバイスとして設定された Cisco ASR 903 シリーズ アグリゲーション サービス ルータに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

Ethernet Virtual Connection（EVC）を設定した後、ポート チャネル グループ メンバーでフラッピングが発生し始め、EVC 設定を削除すると、ポート チャネル グループ メンバーでフラッピングが発生しなくなる。

ログには次のような出力が示される。

GigabitEthernet0/0/4 taken out of port-channel1

GigabitEthernet0/0/4 added as member-2 to port-channel1

GigabitEthernet0/0/5 taken out of port-channel1

GigabitEthernet0/0/5 added as member-2 to port-channel1

これは、EVC を使用する ASR 903 ポート チャネルに固有の問題です。この問題は、次の設定例に見られます。

!

interface Port-channel1

mtu 1604

no ip address

no negotiation auto

service instance 999 ethernet

encapsulation dot1q 999

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

bridge-domain 999

!

service instance 1700 ethernet

encapsulation dot1q 1700

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

xconnect 172.26.225.1 1700 encapsulation mpls pw-class TE101

!

service instance 1820 ethernet

encapsulation dot1q 1820

rewrite ingress tag pop 1 symmetric

xconnect 172.26.225.15 1820 encapsulation mpls pw-class TE305

!

interface GigabitEthernet0/0/4

mtu 1604

no ip address

negotiation auto

service-policy input Core-In

service-policy output Core-Out

channel-group 1 mode active

!

interface GigabitEthernet0/0/5

mtu 1604

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service-policy input Core-In

service-policy output Core-Out

channel-group 1 mode active

解決方法

ASR 903 上で EVC を使用してポート チャネルを設定する場合、タグなしカプセル化および L2 プロトコルを使用して 1 つの EVC を設定する必要があります。以下に、いくつかの例を示します。

interface Port-channel1

!

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

l2protocol peer

!

ASR 903 のサービス インスタンスおよびポート チャネルの詳細については、『Cisco ASR 903 ルータでのイーサネット仮想接続の設定』の「EFP および EtherChannels」セクションを参照してください。