内容

概要

問題の詳細

分析

概要

Enhanced XR(eXR)（64ビットXRとも呼ばれる）を実行しているアグリゲーションサービスルータ(ASR9K)のリリース6.2.1以降では、対応するデータシートに記載されているすべての内部メモリがコマンド"show memory summary"で表示されず、一部のお客様を混乱させる可能性があります。

問題の詳細

次に、例として6.4.2を実行するASR9901を使用します。

データシートによると、統合ルートプロセッサ(RP)には32ギガバイト(GB)のランダムアクセスメモリ(RAM)が搭載されています。

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show platform

Node              Type                       State             Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       ASR9901-RP(Active)         IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT2             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/0/CPU0          ASR9901-LC                 IOS XR RUN        NSHUT

「admin show system resources」で合計メモリを32 GBと認識しているにもかかわらず、「Show memory summary」では約27 GBしか表示されません。

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 27089M total (22185M available)

Application Memory : 27089M (22013M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 133M

RP/0/RSP0/CPU0:R1#admin show system resources

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     32415M^ 512M^           135M    31655M^ 500M^           132     923M    542M            4       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1072M           144M    1894M   1047M           141     2308M   1252M           1       N/A

0/RSP0-XR       27739M  22548M          999M    27089M  22020M          975     N/A     N/A             2       6655M

<snip>

他のASR9Kデバイス（eXR 6.2.3を搭載したASR9010など）でも同じ動作が見られます。

データシートを見ると、A9K-RSP880-TRには16 GBのRAMが必要です。

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show platform

Node              Type                       State             Config state

-------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       A9K-RSP880-TR(Active)      IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/1/CPU0          A9K-MOD400-TR              IOS XR RUN        NSHUT

0/1/0             A9K-MPA-20X10GE            OK

0/1/1             A9K-MPA-1X100GE            OK

0/PT0             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

0/PT1             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

「Show memory summary」は12.5 GBを示し、「admin show system resource」は16 GBを示します。

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 12496M total (8465M available)

Application Memory : 12496M (8287M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 128M

RP/0/RSP0/CPU0:R2#admin show system resou

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     16217M^ 276M^           29M     15837M^ 271M^           28      923M    592M            8       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1158M           78M     1894M   1131M           76      2308M   1451M           1       N/A

0/RSP0-XR       12796M  8488M           888M    12496M  8288M           867     N/A     N/A             6       3071M

0/1-Host        24491M  11510M          127M    23917M  11241M          124     923M    592M            6       N/A

0/1-Admin       1008M   471M            90M     984M    460M            88      2308M   1528M           1       N/A

0/1-XR          10948M  5902M           2343M   10691M  5764M           2288    N/A     N/A             5       3071M

ただし、32ビットXRをチェックすると、データシートに記載されている物理メモリの合計が表示されます。

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show memory summary

Physical Memory: 16384M total (12600M available)

Application Memory : 16043M (12600M available)

Image: 100M (bootram: 100M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 51M

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show platform

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0     A99-RSP-TR(Active)        IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RSP1/CPU0     A99-RSP-TR(Standby)       IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/CPU0        A9K-MOD400-SE             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/0           A9K-MPA-20X10GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/1/1           A9K-MPA-2X100GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A99-8X100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/CPU0        A9K-MOD400-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/0           A9K-MPA-8X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

0/4/1           A9K-MPA-2X40GE            OK               PWR,NSHUT,MON

分析

リリース6.2.1以降、ASR9KのeXRでは、リリース6.1.2および6.1.3で使用されていたLinux Container(LXC)モデルから切り替えて、仮想マシン(VM)仮想化モデルを使用します。

コンテナは、仮想マシン(VM)よりも多くのアプリケーションを単一の物理サーバにパックできます。

VMは多くのシステムリソースを消費する可能性があります。各VMは、オペレーティングシステムの完全なコピーではなく、オペレーティングシステム(OS)が実行する必要があるすべてのハードウェアの仮想コピーを実行します。これにより、メモリとCPUサイクルが増加する可能性があります。それに対して、コンテナに必要なのは、オペレーティングシステム、サポートするプログラムとライブラリ、および特定のプログラムを実行するためのシステムリソースだけです。ただし、VMはIn-Service Software Upgrade(ISSU)などの機能に対応する柔軟性を大幅に高めます。

Linux Containersはホストの物理リソースとカーネルを共有しますが、各VMには独自のOSと仮想化ハードウェアが必要です。これは、各VMがホスト全体から特定の量のリソースを割り当てられる理由を説明します。その結果、eXRリリース6.2.1以降ではshow memory summaryに物理メモリ全体が表示されません。Linuxコンテナでは、NCS5000およびNCS5500プラットフォームに表示される割り当て済みメモリに制限を設けることもできます。これらのプラットフォームでは、「show memory summary」CLIと同じ動作が見られます。