内容

概要

背景説明

VQI割り当ての確認

概要

このドキュメントでは、仮想キューインデックス(VQI)を確認し、アグリゲーションサービスルータ(ASR)9000(ASR9K)のCisco Express Forwarding(CEF)で適切に割り当てる方法について説明します。

背景説明

ASR9Kでパケットをインターフェイス間で転送するには、パケットがファブリックを通過する必要があります。ASR9Kにはローカルスイッチングはありません。しかし、パケットはあるインターフェイスから別のインターフェイスに到達するしくみを教えてください。これは、各インターフェイスに割り当てられたVQIを使用して実現されます。このようにして、ファブリックはパケットをルーティングするラインカード(LC)とネットワークプロセッサ(NP)を認識します。

ただし、CSCvc83681の場合のように表示されることがあります 間違ったVQIが割り当てられ、トラフィックがルータ内でブラックホール化される可能性があります。

VQI割り当ての確認

VQIの割り当てを確認するには、このセクションを参照してください。

まず、show cef <prefix> detailコマンドを使用して、フローの入力インターフェイスと出力インターフェイス、送信元と宛先のインターネットプロトコル(IP)アドレスを特定します。

これは、VQI割り当てを行うために調べる必要があるLCを特定するのに役立ちます。

送信元アドレスを次に示します。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.12 detail

Tue May  1 10:54:50.356 EDT

123.29.62.12/32, version 325561, internal 0x1000001 0x0 (ptr 0x76a07a40) [1], 0x0 (0x73ffbf50), 0xa28 (0x75e3133c)

Updated May  1 10:26:51.592

remote adjacency to TenGigE0/1/0/5

Prefix Len 32, traffic index 0, precedence n/a, priority 1

gateway array (0x74bff484) reference count 3, flags 0x68, source lsd (5), 1 backups

[2 type 5 flags 0x8401 (0x7216f3d0) ext 0x0 (0x0)]

LW-LDI[type=5, refc=3, ptr=0x73ffbf50, sh-ldi=0x7216f3d0]

gateway array update type-time 1 May  1 10:26:51.592

LDI Update time May  1 10:26:51.592

LW-LDI-TS May  1 10:26:51.592

via 10.94.1.182/32, TenGigE0/1/0/5, 6 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 0 NHID 0x0 [0x7181cfc4 0x0]

next hop 10.94.1.182/32

remote adjacency

local label 24088      labels imposed {86}

via 10.94.1.150/32, TenGigE0/1/0/7, 6 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 1 NHID 0x0 [0x7181d018 0x0]

next hop 10.94.1.150/32

remote adjacency

local label 24088      labels imposed {86}

Load distribution: 0 1 (refcount 2)

Hash  OK  Interface                 Address

0     Y   TenGigE0/1/0/5            remote

1     Y   TenGigE0/1/0/7            remote

宛先アドレスを次に示します。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 detail

Tue May  1 10:53:14.531 EDT

123.29.62.1/32, version 334286, internal 0x1000001 0x0 (ptr 0x74bf1a04) [1], 0x0 (0x73ffbeb0), 0xa20 (0x75e310d4)

Updated May  1 10:53:12.459

remote adjacency to TenGigE0/0/0/2

Prefix Len 32, traffic index 0, precedence n/a, priority 1

gateway array (0x74c025ec) reference count 27, flags 0x68, source lsd (5), 1 backups

[19 type 4 flags 0x8401 (0x7216f390) ext 0x0 (0x0)]

LW-LDI[type=1, refc=1, ptr=0x73ffbeb0, sh-ldi=0x7216f390]

gateway array update type-time 1 Apr 30 17:03:05.246

LDI Update time Apr 30 17:03:05.246

LW-LDI-TS Apr 30 17:03:05.247

via 10.94.0.10/32, TenGigE0/0/0/2, 4 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 0 NHID 0x0 [0x7181ce20 0x7181d06c]

next hop 10.94.0.10/32

remote adjacency

local label 24012      labels imposed {ImplNull}

via 10.94.2.9/32, TenGigE0/0/0/3, 4 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 1 NHID 0x0 [0x7181ce74 0x7181d0c0]

next hop 10.94.2.9/32

remote adjacency

local label 24012      labels imposed {ImplNull}

Load distribution: 0 1 (refcount 19)

Hash  OK  Interface                 Address

0     Y   TenGigE0/0/0/2            remote

1     Y   TenGigE0/0/0/3            remote

これらの出力から、LC 1が入力LCであり、LC 0が出力LCであり、両方ともトラフィックのロードバランシングを行うために2つのポートがあることがわかります。

次に、show controller np ports all loc <LC>コマンドを使用して、入力LCと出力LCにあるNPの数を特定する必要があります。

入力LCには8つのNPがあります。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller np ports all loc 0/1/CPU0

Tue May  1 10:56:57.996 EDT

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   TenGigE0/1/0/0 - TenGigE0/1/0/2

1  --     0   TenGigE0/1/0/3 - TenGigE0/1/0/5

2  --     1   TenGigE0/1/0/6 - TenGigE0/1/0/8

3  --     1   TenGigE0/1/0/9 - TenGigE0/1/0/11

4  --     2   TenGigE0/1/0/12 - TenGigE0/1/0/14

5  --     2   TenGigE0/1/0/15 - TenGigE0/1/0/17

6  --     3   TenGigE0/1/0/18 - TenGigE0/1/0/20

7  --     3   TenGigE0/1/0/21 - TenGigE0/1/0/23

出力LCには2つのNPがあります。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller np ports all loc 0/0/cPU0

Tue May  1 10:55:27.661 EDT

Node: 0/0/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   TenGigE0/0/0/0 - TenGigE0/0/0/3

1  --     1   TenGigE0/0/1/0 - TenGigE0/0/1/3

次に、show cef <destination prefix> hardware ingress detail loc <ingress lc>を使用して、入力LCをチェックします | I vqi コマンドを発行し、show cef <dst prefix> hardware egress detail loc <egress lc> I vqi コマンドを発行して出力LCを表示します。

この情報は、各NPが出力インターフェイスに到達するためにどのようにプログラムされているかについての情報を提供します。この場合、入力LCには8つのNPがあり、出力LCには2つの等コストマルチパス(ECMP)リンクがあるため、16のエントリがあります。最初の8つのエントリは最初のECMPリンク用で、次の8つのエントリは2番目のECMPリンク用です。8つの各セットは一致する必要があり、各NPが同じことを行うようにプログラムされていることを意味します。2つの個別のインターフェイスがありますが、各セットは異なっていなければなりません。これらが同じ場合は、VQI CEFの誤プログラミング問題が発生している可能性があります。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 hardware ingress loc 0/1/CPU0 | i vqi

Tue May  1 10:56:27.064 EDT

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

出力LCをチェックして、正しくプログラムされていることを確認します。この場合、2つのNPと2つのECMPリンクが存在するため、プログラミングが必要な2つのVQIのセットが2つあります。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 hardware egress loc 0/0/CPU0 | i vqi

Tue May  1 10:57:29.221 EDT

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

最後に確認するのは、インターフェイスでのVQI割り当てです。

ここでは、switch_fabric_port変数を確認し、10進数から16進数に変換できます。88は58で、89は59です。これらの値は、これらのコマンドからのVQI割り当てと一致します。つまり、CEFはASR9KでのVQI転送に対して適切にプログラムされています。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller pm interface ten 0/0/0/2

Tue May  1 10:58:52.024 EDT

Ifname(1): TenGigE0_0_0_2, ifh: 0x4000140 :

iftype             0x1e

egress_uidb_index  0x7, 0x7

ingress_uidb_index 0x7, 0x7

port_num           0x2

subslot_num        0x0

ifsubinst          0x0

ifsubinst port     0x2

phy_port_num       0x2

channel_id         0x0

channel_map        0x0

lag_id             0x0

virtual_port_id    0x0

switch_fabric_port 88

in_tm_qid_fid0     0x20002

in_tm_qid_fid1     0xffffffff

in_qos_drop_base   0x690001

out_tm_qid_fid0    0x20022

out_tm_qid_fid1    0xffffffff

np_port            0x6

out_qos_drop_base  0x6900a1

bandwidth          10000000 kbps

ing_stats_ptrs     0x53016a, 0x0

egr_stats_ptrs     0x53017b, 0x0

l2_transport       0x0

ac_count           0x0

parent_ifh         0x0

parent_bundle_ifh  0x0

L2 protocols bmap  0x1000000

Cluster interface  0

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller pm interface ten 0/0/0/3

Tue May  1 10:59:08.886 EDT

Ifname(1): TenGigE0_0_0_3, ifh: 0x4000180 :

iftype             0x1e

egress_uidb_index  0x8, 0x8

ingress_uidb_index 0x8, 0x8

port_num           0x3

subslot_num        0x0

ifsubinst          0x0

ifsubinst port     0x3

phy_port_num       0x3

channel_id         0x0

channel_map        0x0

lag_id             0x0

virtual_port_id    0x0

switch_fabric_port 89

in_tm_qid_fid0     0x30002

in_tm_qid_fid1     0xffffffff

in_qos_drop_base   0x6e0001

out_tm_qid_fid0    0x30022

out_tm_qid_fid1    0xffffffff

np_port            0x7

out_qos_drop_base  0x6e00a1

bandwidth          10000000 kbps

ing_stats_ptrs     0x530183, 0x0

egr_stats_ptrs     0x530194, 0x0

l2_transport       0x0

ac_count           0x0

parent_ifh         0x0

parent_bundle_ifh  0x0

L2 protocols bmap  0x1000000

Cluster interface  0