内容

概要

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、アグリゲーションサービスルータ(ASR)9000(ASR9K)ルータで電力レベルが不十分なレベルまで低下した場合に、ラインカード(LC)の電源がオフになり始める方法について説明します。

著者：Cisco TAC エンジニア、Sam Milstead

問題

電力レベルが低下した6.0.1および6.1.1より前は、カードはランダムにシャットダウンされ、どのカードを最初にシャットダウンするかを決定する方法はありませんでした。これにより、オペレータの停止やその他の問題が発生する可能性があります。

解決方法

6.0.1および6.1.1以降では、CSCux09817 ASR9Kシステムで電源が落ちた場合に最初にシャットダウンされるカードに影響を与えることができる。

次に、LC 0と1が最後にシャットダウンされ、LC 4が最初にシャットダウンされた設定例を示します。

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

注：これは、XR-RUN状態のLCにのみ適用されます。MBI-BOOTINGなど、LCが他の状態にある場合は、この設定の影響を受けません。たとえば、LC 4がブート中に電源ドロップが発生した場合、最初にLC 3の電源がオフになります。