内容

概要

ファブリックの概要

ファブリックの詳細

タイフーン

トマホーク

ファブリック カードの要件

ファブリック カードの確認

クロスバー リンク ステータス

クロスバー統計情報

ラインカードの確認

クロスバー リンク ステータス

クロスバー統計情報

トラブルシュート

クロスバー ポートのダウン

使用できないスパインの syslog

非アクティブな FC の syslog

関連情報

付録

論理スロットから物理スロットへのマッピング

9922

9912

マルチキャスト

概要

このドキュメントでは、Cisco Carrier Routing System（CRS）によって実装されるファブリック アーキテクチャに似ている ASR 9922 および ASR 9912 の別個のファブリック カードの使用について説明します。

シスコの ASR 9000（ASR9K）では、3 段階のファブリック システムが使用されます。他のシャーシ タイプ（たとえば、9006 や 9010）では、ステージ 1 とステージ 3 はラインカード（LC）に、ステージ 2 はルート スイッチ プロセッサ（RSP）に分けられます。9922 および 9912 が開発されて、ファブリックのステージ 2 は RSP から専用ファブリック カードに移動されて、ルート プロセッサ（RP）カードが RSP の代わりに使用されています。

各ファブリック カード（FC）は、独自のスパインになります。これらの用語は、CRS の用語集で使用されている用語「プレーン」と同じ意味で使用できます。以下にシステムの詳細な図を示します。この図ではクロスバーが「Fabric Intf」としてラベル付けされています。

ファブリックの概要

各 FC には、インスタンス 0 および 1 としてマップされる 2 つのスイッチ ファブリック ASIC（一般的にクロスバー ASIC と呼ばれます）があります。一方、各 LC および RP には 1 つのクロスバー インターフェイス（インスタンス 0）があります。

各 LC には、すべての FC に接続する 2 つの直列化/非直列化（SerDes）インターフェイスがあります（FC クロスバー（0 および 1）ごとに 1 つの SerDes インターフェイス）。これらの FC クロスバーは、3 段階ファブリックのステージ 2 として機能します。一方、ステージ 1 と 3 は LC のクロスバーとして存在しています。また、すべての RP には FC ごとに 1 つの SerDes インターフェイスがあり、これは常に FC クロスバーのインスタンス 0 に接続されています。

ファブリックの詳細

ネットワーク プロセッサ（NP）およびファブリック インターフェイス ASIC（FIA）は、クロスバー リンク上のスケジュールに依存せず、トラフィックは SerDes インターフェイスを構成する 8 本すべてのリンクで負荷分散されます。SerDes インターフェイス内の単一リンクに問題がある場合、インターフェイス全体がシャット ダウンされます。この障害が検出されると、ファブリック ドライバは retrain を発行し、リンクの修復を試みます。

タイフーン

現在のタイフーン アーキテクチャでは、5 つの FC がサポートされています。これらのカードは、SerDes インターフェイスごとに 8x7.5 G リンクを提供します。これは、エンコーディングを考慮した後で使用可能な帯域幅の 55 G と同等になります。5 つすべての FC を使用すると、各 LC は 2x55x5 = 550 Gbps の帯域幅を使用できます。4+1 のファブリックの冗長性を考慮すると、LC ごとに 440 Gbps を使用できます。

注:RSP-440とTyphoon LCを搭載した9000シリーズシャーシには、各RSPへの4x8x7.5 Gリンクに加えて2つの追加リンクがあります。各 RSP からの 4 本のリンクは、LC ごとにフルに使用可能な 440 Gbps が提供されます。

トマホーク

次世代カードでは、115 Gbps の SerDes 接続をサポートします。7 枚のファブリック カードの追加サポートによって、スロットあたり 2x115x7 = 1.61 Tbps の帯域幅が提供されます。6+1 のファブリックの冗長性を考慮すると、スロットあたり 1.38 Tbps が提供されます。

ファブリック カードの要件

クロスバーの帯域幅はすべての FIA と NP によって共有されるため、実際の帯域幅とファブリック冗長性を判別するには、いくつかの計算が必要になります。

特定の LC に必要な FC の最小数を計算するには、次の式を使用します。

(num_ports_used*port_bandwidth)/(FC_bandwidth)

30 ポートを使用する 36x10 GigE のカードの場合、この計算は (30*10)/(110)=2.72 FC となり、切り上げて 3 FC になります。

N+1 の冗長性を計算するには、次の式を使用します。

(num_ports_used*port_bandwidth)/(FC_bandwidth) + 1

36x10 GigE のカードで 36 ポートすべてが使用された場合、この結果は 5 になります。

次の表は、フル ライン レートに必要な FC 数をまとめたものです。

LC タイプ

最小.シャーシに必要なFC

N+1 の冗長性に必要な FC の数

A9K-MOD80

1

2

A9K-MOD160

2

3

A9K-2x100GE

2

3

A9K-24x10GE

3

4

A9K-36x10GE

4

5

ファブリック カードの確認

クロスバー リンク ステータス

まず最初に、すべてのプレーン（FC）ですべての SerDes リンクがアップの状態であるかどうかを確認します。これを確認するには、show controller fabric plane [all | [0-6]]コマンドを発行します。この例では、2 つの RP と 3 つの LC があるため、(1x2)+(2x3) = 8 リンクがあり、すべてのリンクはすべてのプレーンに対してアップの状態です。

注：リリース4.3.0以降では、すべてのプレーンのステータスを一度にチェックできます。以前は、それぞれ個別に指定する必要がありました。

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show platform

Tue Apr 15 14:24:00.935 UTC

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0      ASR-9922-RP-SE(Standby)   IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RP1/CPU0      ASR-9922-RP-SE(Active)    IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/0/CPU0        A9K-2x100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A9K-36x10GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/3/CPU0        A9K-MOD160-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/3/1           A9K-MPA-4X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric plane all

Mon Apr 14 14:37:00.116 UTC

Flags: Admin State: 1-Up 2-Down 12-UnPowered 16-Shutdown

Oper  State: 1-Up 2-Down 3-Admin Down

Summary for All Fabric Planes:

Plane Id  Admin State  Oper State  Links Up Links Down  In Pkt Count  Out Pkt count

===================================================================================

0             01            01       08          00       346770          431250

1             01            01       08          00       44397            44397

2             01            01       08          00       44459            44459

3             01            01       08          00       94005            94005

4             01            01       08          00       73814            73814

リンクがダウンしていると示されている場合、コマンド show controller fabric crossbar link-status instance <0-1> spine <FC_num> を使用して、そのリンクを正確に特定することができます。この例では、FC4 インスタンス 0 まで 5 つのクロスバー リンクと、FC4 インスタンス 1 まで 3 つのリンクがあります（前述より 5+3=8）。RP により、インスタンス 0 にさらに 2 つのリンクがあります。

注：論理スロットと物理スロットのマッピングの詳細については、「付録」を参照してください。

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controllers fabric crossbar link-status instance 0 spine 4

Fri Apr 18 18:08:31.953 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

01        05               00             0        Up

04        04               00             0        Up

05        02               00             0        Up

08        00               00             0        Up

09        01               00             0        Up

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controllers fabric crossbar link-status instance 1 spine 4

Fri Apr 18 18:09:13.637 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

00        05               00             0        Up

04        04               00             0        Up

05        02               00             0        Up

クロスバー統計情報

マッピングおよびこれらの統計情報として上記の出力で収集されたリンク ステータスを使用すると、トラフィックの問題が発生しているコンポーネントを簡単に特定することができます。すべてのクロスバー ポート（SerDes インターフェイス）について、入力（LC から）と出力（LC へ）の統計情報が示されます。これらは FC クロスバー インスタンスごとに収集されます。

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar statistics instance 0 spine 4

Tue Apr 22 16:52:23.162 UTC

Port statistics for xbar:0 port:0

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:1

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 14016

Egress Packet Count Since Last Read        : 24971

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:2

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:4

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 21056

Egress Packet Count Since Last Read        : 32195

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:5

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 7024

Egress Packet Count Since Last Read        : 10477

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:6

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:7

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:8

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 37388

Egress Packet Count Since Last Read        : 37388

Port statistics for xbar:0 port:9

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 72882

Egress Packet Count Since Last Read        : 47335

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 37386

Egress Packet Count Since Last Read        : 37386

Port statistics for xbar:0 port:10

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:11

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:12

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:13

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:14

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:15

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:16

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:17

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:18

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:19

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:20

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:22

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:24

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Total Unicast In:    114978

Total Unicast Out:   114978

Total Multicast In:  74774

Total Multicast Out: 74774

ラインカードの確認

LC 自体（クロスバーと各 FIA 間）には、FIA ごとに 100 G の raw 帯域幅を提供する 2x8x6.25 リンクがあります。各 NP と FIA 間には、NP ごとに 50 G の raw 帯域幅を提供する単一の 8x6.25 リンクがあります。

注：参照される帯域幅はraw帯域幅です。オーバーヘッドを考慮すると、実際の帯域幅はもう少し小さくなります。

クロスバー リンク ステータス

LC のクロスバー リンク ステータスの収集は FC の収集と似ていますが、この場合、FC のクロスバーから LC のクロスバーへのリンクは FIA リンクへの LC クロスバーと同じように表示されます。前述のように、各 FIA は 2 リンクを介してクロスバーに接続します。この例では、ポート 00 および 24 は両方とも FIA 2 に接続します。前の例と同様に、リモート スロット 22 ～ 26 は FC であり、0/2/CPU0 はスロット 4 自体に対応します。

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar link-status inst 0 loc 0/2/CPU0

Wed Apr 23 14:22:42.250 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

00        04               02             1        Up

01        04               01             1        Up

02        04               01             0        Up

03        04               00             0        Up

04        04               00             1        Up

05        04               03             1        Up

06        04               05             1        Up

07        25               01             0        Up

08        04               03             0        Up

09        25               00             0        Up

10        04               05             0        Up

11        26               01             0        Up

12        26               00             0        Up

14        24               00             0        Up

15        24               01             0        Up

16        23               00             0        Up

17        23               01             0        Up

20        22               00             0        Up

22        22               01             0        Up

23        04               04             1        Up

24        04               02             0        Up

25        04               04             0        Up

クロスバー統計情報

参照マッピングとして上記の出力で収集されたリンク ステータスを使用する場合、トラフィックの損失を示すコンポーネントを簡単に特定する方法として以下の統計情報の出力を使用できます。

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar statistics instance 0 loc 0/2/CPU0

Wed Apr 23 15:53:41.955 UTC

Port statistics for xbar:0 port:0

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15578

Egress Packet Count Since Last Read        : 11957

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:1

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15775

Egress Packet Count Since Last Read        : 11647

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:2

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15646

Egress Packet Count Since Last Read        : 19774

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:3

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15663

Egress Packet Count Since Last Read        : 15613

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188547

Port statistics for xbar:0 port:4

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15758

Egress Packet Count Since Last Read        : 15813

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:5

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15742

Egress Packet Count Since Last Read        : 15628

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:6

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15773

Egress Packet Count Since Last Read        : 13687

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 78666

Port statistics for xbar:0 port:7

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:8

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15679

Egress Packet Count Since Last Read        : 15793

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:9

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 72826

Egress Packet Count Since Last Read        : 58810

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:10

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15653

Egress Packet Count Since Last Read        : 23041

Low priority stats (multicast)

===========================

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:11

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:12

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 54172

Egress Packet Count Since Last Read        : 35440

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:14

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15161

Egress Packet Count Since Last Read        : 17790

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:15

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:16

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15220

Egress Packet Count Since Last Read        : 17790

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:17

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 1

Egress Packet Count Since Last Read        : 1

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:20

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 36457

Egress Packet Count Since Last Read        : 58699

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 188549

NULL FPOE Drop Count                       : 2

Egress Packet Count Since Last Read        : 235786

Port statistics for xbar:0 port:22

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 1

Egress Packet Count Since Last Read        : 1

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:23

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15775

Egress Packet Count Since Last Read        : 15835

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Port statistics for xbar:0 port:24

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15843

Egress Packet Count Since Last Read        : 19464

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:25

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15646

Egress Packet Count Since Last Read        : 15586

Low priority stats (multicast)

===========================

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Total Unicast In:    382369

Total Unicast Out:   382369

Total Multicast In:  424335

Total Multicast Out: 1367053

トラブルシュート

クロスバー ポートのダウン

最初の出力は、2 つの RP と 2 つの LC があることを示しています。2 番目の出力は、FC4 からリモート スロット 0（RP0）へのリンクがダウンしていることを示しています。

RP/0/RP0/CPU0:ASR9k-1#show controllers fabric plane all

Plane Id Admin State  Oper State    Links Up  Links Down  In Pkt Count   Out Pkt count

======================================================================================

0          01           01            06        00         62266063301    62266209776

1          01           01            06        00         18730254608    18730254616

2          01           01            06        00         18730354183    18730354187

3          01           01            06        00         62257126982    62257127007

4          01           01            05        01         37448788006    37448788023

RP/0/RP0/CPU0:ASR9k-1#show controllers fabric crossbar link-status instance 0 spine 4

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

04        04               00             0        Up

08        00               00             0        Down

09        01               00             0        Up

10        03               00             0        Up

クロスバー リンクがダウンすると FC からの帯域幅は LC 上のすべての FIA と NP で共有されるため、LC のネット帯域幅はタイフーン システムで 55 G に減少します。システムの冗長性が確保されていれば、システムはリンクがダウンしても稼働できますが、すぐに調査する必要があります。

クロスバー リンクがダウンすると、短いトラフィックのドロップが検出されることがあります。ファブリック ドライバはリンクを再確立して、自動回復を試みます。これが失敗した場合、活性挿抜（OIR）によって問題から回復することもあります。それ以外の問題については、テクニカル アシスタンス センター（TAC）に連絡してください。

使用できないスパインの syslog

以下のメッセージは、推奨される 5 つの FC の下でシステムが実行されていることを示しています。常に 5 つの FC で実行することが推奨されていますが、これは必ずしもシステムで LC の帯域幅が失われることを意味するものではありません。詳細については、セクション「ファブリック カードの要件」を参照してください。

RP/0/RP1/CPU0:May 13 14:42:22.810 : pfm_node_rp[353]:

%PLATFORM-FABMGR-1-SPINE_UNAVAILABLE : Set|fabmgr[303204]|Fabric Manager(0x1032000)|

Number of active spines has dropped below the recommended number 5

RP/0/RP1/CPU0:May 13 14:53:18.897 : pfm_node_rp[353]:

%PLATFORM-FABMGR-1-SPINE_UNAVAILABLE : Clear|fabmgr[303204]|Fabric Manager(0x1032000)|

Number of active spines has dropped below the recommended number 5

非アクティブな FC の syslog

FC の OIR を実行する場合、回復させるために OIR を必要とするカードを部分的に取り外す前に押す必要のある 2 つのマシン ボタンがあります。これらのボタンの機能は、FC のグレースフル シャットダウンを許可することです。

9922 ルータの上部にあるボタンは、単純に機械的なものです。下部のボタンは、カードのグレースフル シャットダウンを実行するようシステムに信号を送ります。次の形式の syslog が表示されます。これらのボタンを押さなかったため、OIR によって問題が回復しなかった場合は、TAC に連絡してください。

RP/0/RP0/CPU0:Dec 24 10:45:27.108 MST: fab_xbar_sp3[220]: FC3 Inactive due to

Front Panel Switch Press. Please OIR to recover.

関連情報

- ASR9000/XR の概要および A9K でのファブリック問題のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

付録

論理スロットから物理スロットへのマッピング

これらの出力は、9922 および 9912 ルータに関する論理スロットから物理スロットへのマッピングです。この情報は、fabric show コマンドを確認する際に必要になります。

9922

slot 00 -> 0/RP0/CPU0 (0x1)

slot 01 -> 0/RP1/CPU0 (0x11)

slot 02 -> 0/0/CPU0 (0x821)

slot 03 -> 0/1/CPU0 (0x831)

slot 04 -> 0/2/CPU0 (0x841)

slot 05 -> 0/3/CPU0 (0x851)

slot 06 -> 0/4/CPU0 (0x861)

slot 07 -> 0/5/CPU0 (0x871)

slot 08 -> 0/6/CPU0 (0x881)

slot 09 -> 0/7/CPU0 (0x891)

slot 10 -> 0/8/CPU0 (0x8a1)

slot 11 -> 0/9/CPU0 (0x8b1)

slot 12 -> 0/10/CPU0 (0x8c1)

slot 13 -> 0/11/CPU0 (0x8d1)

slot 14 -> 0/12/CPU0 (0x8e1)

slot 15 -> 0/13/CPU0 (0x8f1)

slot 16 -> 0/14/CPU0 (0x901)

slot 17 -> 0/15/CPU0 (0x911)

slot 18 -> 0/16/CPU0 (0x921)

slot 19 -> 0/17/CPU0 (0x931)

slot 20 -> 0/18/CPU0 (0x941)

slot 21 -> 0/19/CPU0 (0x951)

slot 22 -> 0/FC0/SP (0x1960)

slot 23 -> 0/FC1/SP (0x1970)

slot 24 -> 0/FC2/SP (0x1980)

slot 25 -> 0/FC3/SP (0x1990)

slot 26 -> 0/FC4/SP (0x19a0)

slot 27 -> 0/FC5/SP (0x19b0)

slot 28 -> 0/FC6/SP (0x19c0)

slot 34 -> 0/BPID0/SP (0x1220)

slot 35 -> 0/BPID1/SP (0x1230)

slot 36 -> 0/FT0/SP (0x640)

slot 37 -> 0/FT1/SP (0x650)

slot 38 -> 0/FT2/SP (0x660)

slot 39 -> 0/FT3/SP (0x670)

slot 40 -> 0/PM0/SP (0xe80)

slot 41 -> 0/PM1/SP (0xe90)

slot 42 -> 0/PM2/SP (0xea0)

slot 43 -> 0/PM3/SP (0xeb0)

slot 44 -> 0/PM4/SP (0xec0)

slot 45 -> 0/PM5/SP (0xed0)

slot 46 -> 0/PM6/SP (0xee0)

slot 47 -> 0/PM7/SP (0xef0)

slot 48 -> 0/PM8/SP (0xf00)

slot 49 -> 0/PM9/SP (0xf10)

slot 50 -> 0/PM10/SP (0xf20)

slot 51 -> 0/PM11/SP (0xf30)

slot 52 -> 0/PM12/SP (0xf40)

slot 53 -> 0/PM13/SP (0xf50)

slot 54 -> 0/PM14/SP (0xf60)

slot 55 -> 0/PM15/SP (0xf70)

9912

slot 00 -> 0/RP0/CPU0 (0x1)

slot 01 -> 0/RP1/CPU0 (0x11)

slot 02 -> 0/0/CPU0 (0x821)

slot 03 -> 0/1/CPU0 (0x831)

slot 04 -> 0/2/CPU0 (0x841)

slot 05 -> 0/3/CPU0 (0x851)

slot 06 -> 0/4/CPU0 (0x861)

slot 07 -> 0/5/CPU0 (0x871)

slot 08 -> 0/6/CPU0 (0x881)

slot 09 -> 0/7/CPU0 (0x891)

slot 10 -> 0/8/CPU0 (0x8a1)

slot 11 -> 0/9/CPU0 (0x8b1)

slot 12 -> 0/FC0/SP (0x18c0)

slot 13 -> 0/FC1/SP (0x18d0)

slot 14 -> 0/FC2/SP (0x18e0)

slot 15 -> 0/FC3/SP (0x18f0)

slot 16 -> 0/FC4/SP (0x1900)

slot 17 -> 0/FC5/SP (0x1910)

slot 18 -> 0/FC6/SP (0x1920)

slot 25 -> 0/BPID0/SP (0x1190)

slot 26 -> 0/FT0/SP (0x5a0)

slot 27 -> 0/FT1/SP (0x5b0)

slot 40 -> 0/PM0/SP (0xe80)

slot 41 -> 0/PM1/SP (0xe90)

slot 42 -> 0/PM2/SP (0xea0)

slot 43 -> 0/PM3/SP (0xeb0)

slot 44 -> 0/PM4/SP (0xec0)

slot 45 -> 0/PM5/SP (0xed0)

slot 46 -> 0/PM6/SP (0xee0)

slot 47 -> 0/PM7/SP (0xef0)

slot 48 -> 0/PM8/SP (0xf00)

slot 49 -> 0/PM9/SP (0xf10)

slot 50 -> 0/PM10/SP (0xf20)

slot 51 -> 0/PM11/SP (0xf30)

マルチキャスト

LC は、マルチキャスト フローの送信元およびグループ（S、G）上で計算されたハッシュに基づいてファブリック上の固定パスを使用します。したがって、LC 上のより高いマルチキャストのスループットでは、すべてのアクティブなファブリック プレーン上のトラフィックを均等に分散させるために、さまざまな送信元およびグループでのより多くのフローを持つことが重要になります。選択した FC を削除するか、無効にする場合、リンク選択アルゴリズムによって、使用できるアクティブなファブリック プレーンの中から別のリンクを選択します。

マルチキャスト転送では、ファブリック グループ ID（FGID）と呼ばれる 12 ビットのファブリック ヘッダー フィールドを使用します。ビット 0 および 1 は RP0/1 用に予約されています。残りの 10 ビット（2 ～ 11）は、20 個の LC を処理するために使用されます。1 ビットで 2 個の LC を処理できるため、ペアにされた LC 間に冗長マルチキャスト パケット レプリケーション（スーパーキャスト）が生成されます（（LC0、LC10）、（LC1、LC11）、（LC2、LC12）など）。ペアにされた LC 上のローカル クロスバーは、その LC 上のインターフェイスがそのマルチキャスト グループに参加していない場合、冗長なマルチキャスト トラフィックをドロップします。

FGID ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 ミリ秒

10

11

スロット

RP0

RP1

LC0

LC1

LC2

LC3

LC4

LC5

LC6

LC7

LC8

LC9

ペア スロット

X

X

LC10

LC11

LC12

LC13

LC14

LC15

LC16

LC17

LC18

LC19