内容

概要

問題

ソリューション 1. 120 GライセンスがインストールされたASR 9001-Sクラスタ

解決策 2. ASR 9001-S IMLフラグの誤った設定

解決策 3： クラスタに 2 種類の Cisco ASR 9000 シャーシが存在する

概要

このドキュメントでは、「Incompatible chassis types」エラーが表示される場合の 3 通りの状況と、それぞれの問題の解決方法を説明します。

問題

ASR 9000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータが nV Edge（クラスタ）環境で起動すると、このエラー メッセージが表示され起動プロセスが終了することがあります。

mbi_val_process_packet: received repsonse (rack 1)

Received do not boot message: [min ver: 00.00] reason 6

Don't boot reason: Incompatible chassis types

MBI Validation aborted

「Incompatible chassis types」エラー メッセージが表示される状況は 3 通りあります。解決策 1 と 2 は ASR 9001-S だけに適用されますが、解決策 3 はすべての ASR 9000 シャーシに適用されます。

ソリューション 1. 120 GライセンスがインストールされたASR 9001-Sクラスタ

この解決策では、クラスタ編成された 2 つの ASR 9001-S シャーシを使用します。

1 つの ASR 9001-S が 120 G にアップグレードされ、もう 1 つの ASR 9001-S が 60 G を実行している場合、後者のルータを起動すると、シャーシ タイプに互換性がないことを示すエラー メッセージが表示されます。

非互換性を解決するには、両方のルータをアップグレードするか（120 G）またはアップグレードしないでおきます（60 G）。

show license log operational コマンドを使用して、ライセンスがアクティブであるかどうかを判別できます。

この例では 120 G ライセンスは機能しません。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001#show license log operational

#ID     :SDR     :FeatureID       :NodeID    :Time:   Log

15      :Owner   :A9K-9001-120G-LIC:0/RSP0/CPU0:Wed Oct 16 05:44:35 2013:

license_acquire: opaque_string (null), result('License Manager' detected the

'warning' condition 'Licensed feature does not exist')

この例では 120 G ライセンスが機能しています。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001#show license log operational

#ID     :SDR     :FeatureID       :NodeID    :Time:   Log

1       :Owner   :A9K-9001-120G-LIC:0/RSP0/CPU0:Sat Mar 15 00:22:09 2014:

license_acquire: opaque_string (null), result(No error)

解決策 2. ASR 9001-S IMLフラグの誤った設定

この解決策では、クラスタが 2 つの ASR 9001-S シャーシで構成されており、いずれのシャーシも 120 G にアップグレードされていません（確認するには「解決策 1」を参照）。

この問題の原因は、ROM モニタ（ROMMON）で Ironman ライセンス（IML）変数が誤って 1 に設定されていることにあります。この変数を 1 に設定するのは、シャーシを 120 G にアップグレードした場合だけです。

この問題を解決するには、IML 変数を 0 に設定します。

rommon B1 > IML=0

rommon B2 > sync

rommon B3 > boot

解決策 3： クラスタに 2 種類の Cisco ASR 9000 シャーシが存在する

この解決策では、2 種類のシャーシが 1 つのクラスタに含まれています。

ASR 9000 nV Edge では、異なるシャーシでクラスタを編成することはできません。ブートアップ フェーズで、システムがクラスタリング機能のためにシャーシ タイプを検査します。異なる種類のシャーシを組み合わせている場合（ASR 9010 と ASR 9922、ASR 9001 と ASR 9006 など）は常にこの問題が発生します。

シャーシ タイプを確認するには、XR で admin show diag chassis eeprom-info コマンドを入力するか、ROMMON で bpcookie コマンドを入力します。

次に、XR からの ASR 9001 の出力を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001#admin show diag chassis eeprom-info

Rack 0 - ASR-9001 Chassis

Controller Family       : ef

Controller Type         : 400

PID                     : ASR-9001

次に、ROMMON からの ASR 9001 の出力を示します。

rommon B1 > bpcookie

bpcookie:

Controller Family        : ef

Controller Type          : 400

Product Number           : ASR-9001