内容

概要

ラインカードの世代間の違い

Trident ベースのラインカード

Typhoon ベースのラインカード

Tomahawk ベースのラインカード

Lightspeedベースのラインカード

Lightspeed-Plusベースのラインカード

追加のラインカードのタイプ

A9K-SIP-700

A9K-ISM-100

A9K-VSM-500

概要

このドキュメントでは、異なる世代のCiscoアグリゲーションサービスルータ(ASR)9000シリーズを区別する方法について説明します。

ラインカードの世代間の違い

Tridentベース、Typhoonベース、Tomahawkベース、Lightspeedベース、Lightspeed Plusベースという用語は、ASR 9000シリーズルータのパケットフローの機能、ルートスケール、アーキテクチャ、および一般的なトラブルシューティングに関する説明でよく使用されます。ここでは、これらの ASR ラインカードのタイプの違いについて説明します。

世代

コードネーム

1

トライデント

2

タイフーン

3

トマホーク

4

Lightpeed(LSQ)

5

Lightspeed Plus(LSP)

Trident ベースのラインカード

Cisco ASR 9000 シリーズ イーサネット ラインカードの第 1 世代は、通常 Trident ベース（またはイーサネット）ラインカードと呼ばれます。この用語は、これらのラインカードで使用されるネットワーク プロセッサ（NP）に由来します。

注：Cisco ASR 9000シリーズイーサネットラインカードのデータシートには、第1世代のTridentベースのラインカードのリストが記載されています。

Trident ベースのラインカードのタイプは次の 3 つしかないので、簡単に識別することができます。

- L - ロー キュー

- B - ベース（ミディアム）キュー

- E - 拡張（ハイ）キュー

次に示すラインカードは Trident ベースです。

- A9K-40GE-L

- A9K-40GE-B

- A9K-40GE-E

- A9K-4T-L

- A9K-4T-B

- A9K-4T-E

- A9K-8T/4-L

- A9K-8T/4-B

- A9K-8T/4-E

- A9K-2T20GE-L

- A9K-2T20GE-B

- A9K-2T20GE-E

- A9K-8T-L

- A9K-8T-B

- A9K-8T-E

- A9K-16/8T-B

Typhoon ベースのラインカード

Cisco ASR 9000 シリーズの第 2 世代のラインカードは、Typhoon ベースのラインカード（または拡張イーサネット）と呼ばれています。この呼び方は、これらのラインカードに使用されている NP に由来します。

以下のデータ シートには、Typhoon ベースのラインカードに関する追加情報が記載されています。

- Cisco ASR 9000 シリーズ モジュラ ラインカード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 24 ポート 10 ギガビット イーサネット ラインカード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 36 ポート 10 ギガビット イーサネット ラインカード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 2 ポート 100 ギガビット イーサネット ラインカード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 1 ポート 100 ギガビット イーサネット ラインカード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 40 および 56 ギガビット イーサネット ライン カード

Typhoon ベースのギガビット イーサネット ライン カードには、サービスエッジ最適化タイプとパケット転送最適化タイプがあります。

- サービスエッジ最適化ラインカードは、高度なQuality of Service(QoS)を必要とする導入向けに設計されています。

- パケット転送最適化タイプのラインカードは、基本的な QoS が求められるネットワーク向けに設計されています。

サービスエッジとパケット転送最適化のバリエーションは、製品番号にSEまたはTRが指定されています。

- SE - サービス エッジ最適化

- TR:Packet Transport Optimized

次に示すラインカードは Typhoon ベースです。

- A9K-MOD80-SE

- A9K-MOD80-TR

- A9K-MOD160-SE

- A9K-MOD160-TR

- A9K-24X10GE-SE

- A9K-24X10GE-TR

- A9K-36X10GE-SE

- A9K-36X10GE-TR

- A9K-2X100GE-SE

- A9K-2X100GE-TR

- A9K-1X100GE-SE

- A9K-1X100GE-TR

- A9K-40GE-SE

- A9K-40GE-TR

- A9K-4T16GE-SE

- A9K-4T16GE-TR

注:ASR-9001およびASR-9001-Sには、Typhoonベースのラインカードがスタンドアロンシャーシに組み込まれています。詳細については、「Cisco ASR 9001 ルータ データ シート」および「Cisco ASR 9001-S ルータ データ シート」の記事を参照してください。

Tomahawk ベースのラインカード

ASR 9000 シリーズの第 3 世代のイーサネットラインカードは、Tomahawk ベースのラインカードと呼ばれています。この呼び方は、これらのラインカードに使用されている NP に由来します。

以下のデータシートには、Tomahawk ベースのラインカードに関する追加情報が記載されています。

- Cisco ASR 9000 シリーズ 4 ポートおよび 8 ポート 100 ギガビット イーサネット ライン カード

- Cisco ASR 9000 400 Gbps IPoDWDM ラインカード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 400G および 200G モジュララインカード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 12 ポート 100 ギガビット イーサネット ライン カード

- Cisco ASR 9000 シリーズ 24 ポートおよび 48 ポート デュアルレート 10GE/1GE ラインカード

- Cisco ASR 9900 シリーズ 8 ポート 100 ギガビット イーサネット ライン カード（7 ファブリックサポート）

Typhoon ベースのラインカードと同様に、Tomahawk ベースの各ラインカードは、サービスエッジ最適化（強化 QoS）ラインカードまたはパケット転送最適化（基本 QoS）ラインカードのいずれかで利用できます。

- SE - サービス エッジ最適化

- TR:Packet Transport Optimized

4 ポートおよび 8 ポート 100 ギガビット イーサネット ライン カードには、LAN/WAN/OTN 統合 PHY CPAK ポートまたは LAN PHY 専用 CPAK ポートのいずれかをサポートする 2 つのタイプがあります。

次のラインカードは Tomahawk ベースです。

- A9K-8X100G-LB-SE

- A9K-8X100G-LB-TR

- A9K-8X100GE-SE

- A9K-8X100GE-TR

- A9K-4X100GE-SE

- A9K-4X100GE-TR

- A9K-400G-DWDM-TR

- A9K-MOD400-SE

- A9K-MOD400-TR

- A9K-MOD200-SE

- A9K-MOD200-TR

- A9K-24X10GE-1G-SE

- A9K-24X10GE-1G-TR

- A9K-48X10GE-1G-SE

- A9K-48X10GE-1G-TR

- A99-12X100GE

- A99-8X100GE-SE

- A99-8X100GE-TR

注:A99-Xで始まるTomahawkベースのラインカードの製品番号は、Cisco ASR 9904、Cisco ASR 9906、ASR 9910、ASR 9912、およびASR 9922シャーシと互換性があります。それらは、Cisco ASR 9006 および ASR 9010 ルータとは互換性がありません。

注：A99-12X100GEラインカードは、高密度100G環境でのトランスポート統合向けに設計されており、IPおよびMultiprotocol Label Switching(MPLS)トランスポート向けにラインレートのパケットパフォーマンスを提供します。この カードには SE タイプまたは TR タイプはありません。このラインカードには、他の Tomahawk ベースのラインカードとは異なる独自の機能と制限があります。

Lightspeedベースのラインカード

ASR 9000シリーズイーサネットラインカードの第4世代は、Lightspeedベースのラインカードと呼ばれることがよくあります。この呼び方は、これらのラインカードに使用されている NP に由来します。これらはLSQと呼ばれることもあります。

次のデータシートには、Lightspeedベースのラインカードに関する追加情報が記載されています。

- Cisco ASR 9000シリーズ16ポート100ギガビットイーサネットパケットトランスポートラインカードのデータシート

- Cisco ASR 9900シリーズ16ポート100ギガビットイーサネットサービスエッジラインカードのデータシート

- Cisco ASR 9000シリーズ32ポート100ギガビットイーサネットラインカードのデータシート

Tomahawkベースのラインカードと同様に、Lightspeedベースのラインカードは、サービスエッジ最適化（拡張QoS）またはパケット転送最適化（基本QoS）のいずれかのラインカードとして使用できます。Tomahawkベースのラインカードとは異なり、すべてのラインカードモデルが – SEタイプと – TRタイプの両方で使用できるわけではありません。

- SE - サービス エッジ最適化

- TR:Packet Transport Optimized

次のラインカードはLightspeedベースです。

- A9K-16X100GE-TR

- A99-16X100GE-X-SE

- A99-32X100GE-TR

注:A99-Xで始まるLightspeedベースのラインカードの製品番号は、Cisco ASR 9904、Cisco ASR 9906、ASR 9910、ASR 9912、およびASR 9922シャーシと互換性があります。それらは、Cisco ASR 9006 および ASR 9010 ルータとは互換性がありません。

Lightspeed-Plusベースのラインカード

ASR 9000シリーズイーサネットラインカードの第5世代は、Lightspeed-Plusベースのラインカードと呼ばれることがよくあります。この呼び方は、これらのラインカードに使用されている NP に由来します。 これらは時にLSPと呼ばれます。

次のデータシートには、Lightspeed-Plusベースのラインカードに関する追加情報が記載されています。

- Cisco ASR 9900シリーズ第5世代32ポート100ギガビットイーサネットラインカードのデータシート

- Cisco ASR 9000シリーズ第5世代高密度マルチレートラインカード：2テラビットおよび0.8テラビットカードのデータシート

Tomahawkベースのラインカードと同様に、Lightspeed-Plusベースのラインカードは、サービスエッジ最適化（拡張QoS）またはパケット転送最適化（基本QoS）のいずれかのラインカードとして使用できます。

次のラインカードはLightspeed-Plusベースです。

- A9K-4HG-FLEX-TR

- A9K-4HG-FLEX-SE

- A99-4HG-FLEX-TR

- A99-4HG-FLEX-SE

- A9K-8HG-FLEX-TR

- A9K-8HG-FLEX-SE

- A9K-20HG-FLEX-TR

- A9K-20HG-FLEX-SE

- A99-32X100GE-X-TR

- A99-32X100GE-X-SE

- A99-10X400GE-X-TR

- A99-10X400GE-X-SE

注:A99-Xで始まるLightspeed-Plusベースのラインカードの製品番号は、Cisco ASR 9904、Cisco ASR 9906、ASR 9910、ASR 9912、およびASR 9922シャーシと互換性があります。それらは、Cisco ASR 9006 および ASR 9010 ルータとは互換性がありません。

追加のラインカードのタイプ

このセクションでは、他の ASR 9000 ラインカードのタイプを示します。

A9K-SIP-700

このラインカードは、Cisco パケット プロセッサ（CPP）に基づき、Trident ベースでも Typhoon ベースでもありません。詳細については、「Cisco ASR 9000 シリーズ SPA インターフェイス プロセッサ 700」のシスコの記事を参照してください。

A9K-ISM-100

このラインカードは NP を使用せず、Trident ベースでも Typhoon ベースでもありません。詳細については、「Cisco ASR 9000 シリーズ統合サービス モジュール」のシスコの記事を参照してください。

A9K-VSM-500

このラインカードには、Typhoon ベースのラインカードでも使用される Typhoon ベースの NP、クロスバーファブリック、およびファブリック インターフェイス ASIC（FIA）コンポーネントを備えたサービス インフラストラクチャ モジュールが含まれています。詳細については、Cisco ASR 9000 シリーズ仮想サービスモジュールに関するシスコのドキュメントを参照してください。