内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

問題：ASR1000 CPUをモニタするためにshowコマンドの出力をSNMPの結果と関連付ける方法

解決方法

ASR1000 CPUを監視するshowコマンドのリスト

showコマンドによるSNMP OIDの関連付け

要約

概要

このドキュメントでは、簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)ユーティリティを使用してアグリゲーションサービスルータ(ASR)1000(ASR 1000)のCPUを監視する方法について説明します。

前提条件

要件

SNMPの設定に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS® XE

- ASR1000

- SNMP

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

ASR1000 CPUを監視するには、さまざまな方法とコマンドを使用できます。常に監視することが非常に重要になります。SNMPは、ASR1000システムのCPUを監視するためのユーティリティの1つです。さまざまなshowコマンドの出力とSNMPウォークの結果を確認できます。この記事では、

問題：ASR1000 CPUをモニタするためにshowコマンドの出力をSNMPの結果と関連付ける方法

このドキュメントでは、ASR1000ルータに存在するルートプロセッサ(RP)、拡張サービスプロセッサ(ESP)、SPAインターフェイスプロセッサ(SIP)など、さまざまなモジュールのCPUをモニタする方法について説明します。

解決方法

監視するCPUには、次の2つのタイプがあります。

1.コントロールプレーンCPU:RP、ESP、およびSIPで使用可能。

2.データプレーンCPU - Quantum Flow Processor(QFP)で利用可能（ESPに搭載）

ASR1000 CPUを監視するshowコマンドのリスト

コントロールプレーンCPU:

- show proc cpu sorted | ex 0.00

- show processes cpu platform sorted

- show platform software status control-processor brief

- show process cpu platform location <R0/F0/0>

データプレーンCPU:

- show platform hardware qfp active datapath utilization

showコマンドによるSNMP OIDの関連付け

show proc cpu sortedを使用する場合 | ex 0.00、生成される出力は次のとおりです。

ASR1002#show proc cpu sorted | ex 0.00

CPU utilization for five seconds: 51%/0%; one minute: 44%; five minutes: 25%

PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process

274      140997        2976      47378 50.55% 32.66% 17.41%   0 IP RIB Update

124      147354       10279      14335  0.64%  0.07%  0.01%   0 Per-minute Jobs

411      191924     4812122         39  0.08%  0.03%  0.05%   0 MMA DB TIMER

This command only shows processes inside the IOS daemon.

Please use 'show processes cpu platform sorted'

to show processes from the underlying operating system.

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.56.0 = INTEGER: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.57.0 = INTEGER: 44

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 25

LAPTOP ~ %

show processes cpu platform sortedを使用すると、生成される出力は次のようになります。

ASR1006#show processes cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds: 51%, one minute: 12%, five minutes:  6%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 59%, one minute: 17%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

6843    5579     53%      9%      1%  S        159371264  smand

3139    1688      3%      2%      1%  R         49434624  hman

ASR1006#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.3.7 = Gauge32: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.4.7 = Gauge32: 12

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.5.7 = Gauge32: 6

LAPTOP ~ %

show platform software status control-processor briefを使用する場合、生成される出力は次のようになります。

ASR1006#show platform software status control-processor brief | sec Load

Load Average

Slot  Status  1-Min  5-Min 15-Min

RP0 Healthy   0.49   0.26   0.09

ESP0 Healthy   0.17   0.08   0.18

SIP0 Healthy   0.00   0.00   0.00

ASR1006-1#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.7 = Gauge32: 49

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.9 = Gauge32: 17

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.7 = Gauge32: 26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.9 = Gauge32: 8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.7 = Gauge32: 9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.9 = Gauge32: 18

LAPTOP ~ %

ここでは、SIP/RP/ESP CPUの出力を1分、5分、および15分で取得します。順序は、SIP、RP、およびESPです。

show process cpu platform location <R0/F0/0>を使用すると、生成される出力は次のようになります。

ASR1006#show process cpu platform location R0

CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location F0

CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 22%, five minutes: 22%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 21%, five minutes: 22%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location 0

CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

1       0      0%      0%      0%  S          2203648  init

2       0      0%      0%      0%  S                0  kthreadd

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.7 = Gauge32: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.9 = Gauge32: 21

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.1 = Gauge32: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.7 = Gauge32: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.9 = Gauge32: 22

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.7 = Gauge32: 7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.9 = Gauge32: 22

LAPTOP ~ %

ここでは、SIP、RP、およびESPの順に5秒、1分、および5分間の出力を示します。デュアルRP/ESPプラットフォームでは、アクティブなRP/ESPを使用できます。たとえば、ESP1がアクティブな場合、コマンドはshow process cpu platform location F1である必要があります。show process cpu platform location <RP/FP> activeコマンドも使用できます。ただし、これはRP/ESP専用です。SIPの場合、ロケーション（スロット）について具体的に説明する必要があります。

show platform hardware qfp active datapath utilizationを使用する場合、生成される出力は次のようになります。

ASR1002#show platform hardware qfp active datapath utilization

CPP 0: Subdev 0            5 secs        1 min        5 min       60 min

Input:  Priority (pps)            7            6            6            6

(bps)         3936         3832         3840         3384

Non-Priority (pps)        28241        28259        28220         6047

(bps)     14459200     14468448     14448584      3095664

Total (pps)        28248        28265        28226         6053

(bps)     14463136     14472280     14452424      3099048

Output: Priority (pps)            1            1            1            0

(bps)         1040         1056         1064          408

Non-Priority (pps)        27894        28049        17309         3372

(bps)      8484592      8539056      5276496      1034552

Total (pps)        27895        28050        17310         3372

(bps)      8485632      8540112      5277560      1034960

Processing: Load (pct)            1            1            1            0

ASR1002#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.2 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.3 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.4 = Gauge32: 0

LAPTOP ~ %

この出力では、複数のSubdevsがある場合、負荷の平均出力が表示されます。

要約

コマンド

SNMP OID

show proc cpu sorted | ex 0.00

1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

show processes cpu platform sorted

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

show platform software status control-processor brief

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

show process cpu platform location <R0/F0/0>

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

show platform hardware qfp active datapath utilization

1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14