内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

基本的な L2/L3 接続を使用したネットワーク構成

基本的な L2/L3 接続

OTV マルチキャストの最小設定

OTV 検証

OTV によるネットワーク構成図

検証コマンドと想定される出力

一般的な問題

トラブルシュート

OTV Hello を確認するための Join インターフェイス上でのパケット キャプチャの作成

OTV ASR 上の Mroute 状態の確認

OTV データ パケットを確認するための Join インターフェイス上でのパケット キャプチャの作成

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco アグリゲーション サービス ルータ（ASR）1000 プラットフォームでオーバーレイ トランスポート仮想化（OTV）マルチキャスト モードを設定する方法について説明します。OTV により、物理的に異なるサイトにわたってレイヤ 2（L2）トポロジが拡張されます。これにより、デバイスはレイヤ 3（L3）プロバイダーにおいて L2 で通信できます。サイト 1 のデバイスは、デバイス自体がサイト 2 のデバイスと同じブロードキャスト ドメインにあると認識します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- イーサネット仮想コネクション（EVC）の設定

- ASR プラットフォームでの基本的な L2 と L3 の設定

- Internet Group Management Protocol（IGMP）バージョン 3 と Protocol Independent Multicast（PIM）の基本設定

使用するコンポーネント

このドキュメント内の情報は、Cisco IOS® バージョン asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin が搭載された ASR 1002 に基づくものです。

ASR 1000 に OTV 機能を実装するためには、システムが次の要件を満たしている必要があります。

- Cisco IOS-XE バージョン 3.5S 以降

- 1542 以上の最大伝送ユニット（MTU）

注：OTV は、Do Not Fragment ビット（DF ビット）を含む 42 バイトのヘッダーをすべてのカプセル化パケットに追加します。オーバーレイを介して 1500 バイトのパケットを伝送するには、中継ネットワークが 1542 以上の最大伝送単位（MTU）をサポートしている必要があります。OTV でフラグメンテーションを有効にするには、otv fragmentation join-interface <interface> を有効にする必要があります。

- サイト間のユニキャストおよびマルチキャスト到達可能性

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

ここでは、OTV マルチキャスト モードの設定方法について説明します。

基本的な L2/L3 接続を使用したネットワーク構成

基本的な L2/L3 接続

基本設定から開始します。ASR の内部インターフェイスは、dot1q トラフィックのサービス インスタンスに対して設定されます。OTV Join インターフェイスは、外部 WAN L3 インターフェイスです。

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

OTV が 42 バイトのヘッダーを追加するため、インターネット サービス プロバイダー（ISP）がサイト間で最小 MTU サイズを渡していることを確認する必要があります。この検証を行うには、DF ビットをセットした 1542 のパケット サイズを送信します。これにより ISP には、必要なペイロードと、OTV パケットをシミュレートするための do not fragment タグがパケットで渡されます。DF ビットを設定せずに ping を発行できない場合は、ルーティングに問題があります。DF ビットを設定せずに ping を発行できるが、DF ビットを設定すると ping を発行できない場合は、MTU に問題があります。いずれも成功した場合は、ご使用のサイトの ASR に OTV ユニキャスト モードを追加する準備が整いました。

ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1542 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

内部インターフェイスは、L2 dot1q タグ付きパケットのサービス インスタンスを使用して設定された L2 ポートです。内部サイト ブリッジ ドメインも作成します。この例では、タグなしVLAN1です。内部サイトブリッジドメインは、同じサイトにある複数のOTVデバイスの通信に使用されます。これにより、デバイス間の通信が可能になり、またどのデバイスがどのブリッジ ドメインの Authoritative Edge Device（AED）であるかが判定できます。

サービス インスタンスはオーバーレイを使用するブリッジ ドメインに設定する必要があります。

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

OTV マルチキャストの最小設定

これは、いくつかのコマンドだけで OTV と Join /内部インターフェイスをセットアップできる基本構成です。

ローカル サイト ブリッジ ドメインを設定します。この例では、LAN 上の VLAN1 です。サイト識別子は、物理的な場所それぞれに固有です。この例では、物理的に独立している 2 つのリモートの場所が存在します。それに応じて、サイト 1 とサイト 2 が設定されます。マルチキャストを OTV の要件に従って設定する必要もあります。

ASR-1

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0001

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

ASR-2

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0002

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

それぞれにオーバーレイを作成します。オーバーレイを設定して、Join インターフェイスを適用し、コントロールとデータ グループをそれぞれの側に追加します。

拡張する 2 つのブリッジ ドメインを追加します。必要なのは 2 つの VLAN だけで、サイト ブリッジ ドメインは拡張しないことに注意してください。ブリッジドメイン200および201を呼び出すために、オーバーレイインターフェイス用に別のサービスインスタンスを構築します。dot1qタグ100および101をそれぞれ適用します。

ASR-1

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

注：オーバーレイ インターフェイスのサイト VLAN は拡張しないでください。そうした場合は、2 つの ASR が競合します。これは、それぞれのリモート側が同じサイト内に存在していると認識しているためです。

この段階で、ASR / ASR OTV 間のマルチキャスト隣接関係が構築され、機能するようになります。ネイバーが検出されるため、ASR は拡張が必要な VLAN に対して AED 対応にする必要があります。

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

OTV 検証

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

OTV によるネットワーク構成図

検証コマンドと想定される出力

この出力では、VLAN 100 と 101 が拡張されていることが示されています。ASR は AED であり、VLAN をマッピングする内部インターフェイスとサービス インスタンスが出力に表示されています。

ASR-1#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/1:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/1:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

ASR-2#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/2:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/2:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

検証するために、VLAN を拡張して、サイト間 ping を実行します。ホスト192.168.100.2はサイト1に、ホスト192.168.100.3はサイト2に配置されています。アドレス解決プロトコル(ARP)をローカルに構築し、OTVを介して反対側に構築すると、最初のいくつかのpingが失敗することが予想されます。

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

...!!

Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

MAC テーブルと OTV ルーティング テーブルがローカル デバイスで正しく構築されていることを確認するには、show otv route コマンドを使用してリモート デバイスの MAC アドレスを参照します。

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1)

Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51)

Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50

0    100  200    0c27.24cf.abd1 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is

pointing to the physical interface

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 50    ISIS   ASR-2

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 50    ISIS   ASR-2        <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 50    ISIS   ASR-1

0    100  200    0c27.24cf.abd1 50    ISIS   ASR-1           <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-1

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50    <--- Local mac is

pointing to the physical interface

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

一般的な問題

出力内の OTV Does Not Form エラー メッセージは、ASR が AED 対応ではないことを示しています。これは、ASR が OTV 経由で VLAN を転送しないことを意味します。これには複数の原因が考えられますが、一般的には、サイト間で ASR が接続されていないことが原因です。L3 接続とブロックされている可能性のあるマルチキャスト トラフィックをチェックします。この状況で考えられる別の原因として、内部サイトのブリッジ ドメインが設定されていない場合があります。これは、サイト上で唯一の ASR かどうかが判断できないために、ASR が AED になれない状態です。

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

OTV Hello を確認するための Join インターフェイス上でのパケット キャプチャの作成

考えられる問題のトラブルシューティングに役立てるために、ASR の内蔵パケット キャプチャ デバイスが利用できます。

アクセス コントロール リスト（ACL）を作成して、キャプチャの影響と過飽和状態を最小限に抑えます。2 つのサイト間のマルチキャスト Hello だけをキャプチャするようにセットアップされます。ネイバーの Join インターフェイスと一致するように IP アドレスを調整します。

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1

permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

両方の ASR で両方向の Join インターフェイスを調べるようにキャプチャをセットアップします。

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both

キャプチャを開始するには、次を入力します。

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

バッファ出力は、キャプチャ内の Hello がキャプチャされたインターフェイスを出るところを示しています。マルチキャストアドレス225.0.0.1宛てのhelloを表示します。これは設定済みの制御グループです。キャプチャ内の最初の 13 パケットを検査して、単方向の出力しか存在しないことを確認してください。172.17.100.134 からの Hello は無視されます。コア内のマルチキャストの問題が解決されると、ネイバー Hello がパケット番号 14 で表示されます。

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0 1456    0.000000   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

1 1456    8.707016   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

2 1456   16.880011   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

3 1456   25.873008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

4 1456   34.645023   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

5 1456   44.528024   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

6 1456   52.137002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

7 1456   59.819010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

8 1456   68.641025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

9 1456   78.168998   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

10 1456   85.966005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

11 1456   94.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

12 1456  102.370043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

13 1456  110.042005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

14 1456  111.492031   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE <---Mcast core

fixed and now see neighbor hellos

15 1456  111.493038   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

16 1456  112.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

17 1456  112.501033   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

18  116  112.519037   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

19  114  112.615026   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

20  114  112.618031   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

21 1456  113.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

22 1456  115.236047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

23  142  116.886008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

24  102  117.290045   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

25 1456  118.124002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

26 1456  121.192043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

27 1456  122.443037   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

28 1456  124.497035   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

29  102  126.178052   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

30  142  126.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

31 1456  127.312047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

32 1456  130.029997   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

33 1456  131.165000   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

34 1456  132.591025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

35  102  134.832010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

36 1456  135.856010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

37  142  136.174054   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

38 1456  138.442030   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

39 1456  140.769025   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

40 1456  141.767010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

41  102  144.277046   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

42 1456  144.996003   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

ASR-1#

2#show mon cap 1 buff bri

OTV ASR 上の Mroute 状態の確認

OTV ネイバー間のマルチキャスト ルーティング状態を構築する場合は、適切な PIM 状態にする必要があります。ASR 上の予想される PIM 状態を確認するには、次のコマンドを使用します。

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

前回と同じエラー（AED capable: No, overlay DIS not elected）に注意してください。この意味は、ASR が AED フォワーダになれないということです。これは、ASR がそのピアに関する十分な情報を入手していないためです。内部インターフェイスが起動していない、サイト ブリッジ ドメインがダウンしている/作成されていない、または 2 つのサイトが ISP 上でお互いを認識できないことが考えられます。

ASR-1 を調査して問題を特定します。PIM ネイバーが表示されないことを示しています。この現象は、このネイバーが機能していたとしても生じることが想定されます。原因は、PIM が Join インターフェイス上でパッシブに動作していることです。PIM パッシブは、OTV 用の Join インターフェイスでサポートされる唯一の PIM モードです。

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

ASR-1 上で PIM インターフェイスが設定されていることを確認するには、次のコマンドを入力します。

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.0

ASR の mroute 状態は、リンクのマルチキャスト ステータスに関する豊富な情報を提供します。この出力では、ネイバーが ASR mroute テーブル上の S,G エントリとして表示されていません。コントロール グループの mroute カウントを表示したときも、ローカル Join インターフェイスだけが送信元として表示されます。このカウントは転送合計と一緒に受信されたパケットに対応することに注意してください。これは、マルチキャスト ドメインのローカル側で起動して転送していることを意味します。

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

3 routes using 1828 bytes of memory

2 groups, 0.50 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

コアなマルチキャスト問題が解決されれば、ASR からの想定される出力が表示されます。

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

まだ PIM ネイバーは存在せず、物理インターフェイス、オーバーレイ インターフェイス、およびトンネル インターフェイスがローカル PIM インターフェイスのままです。

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.

mroute テーブルとカウンタがマルチキャスト状態に関する情報を提供します。出力は、Join インターフェイスだけでなく、コントロール グループ内の OTV ネイバーも送信元として表示します。リモート サイトの [Reverse Path Forwarding (RPF) Neighbor (NBR)] フィールドにもランデブー ポイント（RP）が表示されていることを確認してください。また、転送カウンタと受信カウンタが一致します。2 つの送信元でグループ受信合計を合算する必要があります。

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy

(172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06

(*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

4 routes using 2276 bytes of memory

2 groups, 1.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received:

297 <----- 32 + 263 = 295

Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

OTV データ パケットを確認するための Join インターフェイス上でのパケット キャプチャの作成

OTV は、カプセル化トラフィックであるため、送信元が Join インターフェイスで宛先がリモート Join インターフェイスの Generic Routing Encapsulation（GRE）トラフィックと見なされます。トラフィックを具体的に確認するために、できることはあまりありません。トラフィックが OTV を越えるかどうかを確認するために使用可能な 1 つの方法は、現在のトラフィック パターンとは無関係なパケット サイズを指定したパケット キャプチャをセットアップする方法です。この例では、サイズが 700 の Internet Control Message Protocol（ICMP）パケットを指定して、キャプチャから除外可能なものを決定できます。この方法は、パケットが OTV クラウドを越えるかどうかを検証するために使用できます。

2 つの Join インターフェイス間でアクセス リスト フィルタをセットアップするには、次のコマンドを入力します。

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84

指定した 756 のサイズを除外するようにモニタ セッションをセットアップするには、次のコマンドを入力します。

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756

interface g0/0/0 out

キャプチャを開始するには、次を入力します。

ASR-1#mon cap 1 start

*Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

サイズを指定した特定の ping を送信します。OTV が 8 バイトの ICMP と 20 バイトの IP ヘッダーに 42 バイトのヘッダーを追加するため、700 にサイズ設定された ping を送信することによって、パケット サイズが 756 のデータが OTV クラウドに到達するかどうかを確認できます。

LAN-Sw2#ping 192.168.100.2 size 700 repeat 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 700-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 10/19/30 ms

キャプチャを停止するには、次のコマンドを入力します。

ASR-1#mon cap 1 stop

*Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

キャプチャ バッファで、100 パケットすべてがローカル側のキャプチャに到達したことがわかります。100 パケットすべてがリモート側に到達したこともわかるはずです。そうでない場合は、OTV クラウドでのパケット損失をさらに調査する必要があります。

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0  756    0.000000   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

1  756    0.020995   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

2  756    0.042005   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

3  756    0.052991   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

<Output Omitted>

97  756    1.886999   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

98  756    1.908009   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

99  756    1.931003   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

注：756 の長さと一致するトラフィックだけがキャプチャされるため、このテストは 100% 信頼できるとは言えません。そのため、使用する場合は注意が必要です。このテストは、可能性のある OTV コア問題に関するデータ ポイントの収集にのみ役立ちます。

関連情報

- Overlay Transport Virtualization の設定

- イーサネット仮想回線（EVC）の概要

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems