内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

コンソールと AUX ポートが備わったルータの一覧

端末接続に対するコンソール ポートの設定

コンソールおよび AUX コネクタの種類

RJ-45 ケーブル

RJ-45 ケーブルの識別方法

ストレート ケーブル

クロスケーブル

ロール型ケーブル

RJ-45 to DB-9 メス型*

DB-25 コネクタ用ケーブルの種類

RS 232 ストレート ケーブル

アダプタ

RJ-45-to-DB-9アダプタ

RJ-45-to-DB-25アダプタ

動作するケーブルとアダプタのセットアップ

RJ-45 ポートおよびアダプタのピン配置

DB-25 コンソールと AUX ポートのピン配置

コンソール ケーブル キット

Cisco RJ-45 コンポーネント ガイド

関連情報

概要

このドキュメントでは、コンソールポートと補助(AUX)ポートのケーブルとコネクタの要件について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

シスコ ルータには、RJ-45 ベースまたは DB-25 DCE/DTE のいずれかのコンソール ポートと補助ポートが搭載されています。これらのポートには、端末（DTE）またはモデム（DCE）のいずれも接続できます。どちらを接続した場合にも、RJ-45 ケーブルと RJ-45-to-DB-25 コネクタまたは RJ-45-to-DB-9 コネクタが必要になります。

コンソールと AUX ポートが備わったルータの一覧

このセクションの表には、Ciscoルータシリーズの一部と、対応するコンソールおよびAUXポートが示されています。

ルータ

コンソール ポート

コンソール ポート ケーブル

Aux ポート

補助ポート ケーブル

600

RJ-45（管理用ポート）

RJ-45ロール型/RJ-45 to DB-9メス型

N/A

N/A

700

RJ-45

RJ-45 ロール型

N/A

N/A

800

RJ-45

RJ-45ロール型/RJ-45 to DB-9メス型

N/A

N/A

1,000

RJ-45

RJ-45 ロール型

N/A

N/A

1600

RJ-45

RJ-45ロール型/RJ-45 to DB-9メス型

N/A

N/A

1700

RJ-45

RJ-45ロール型/RJ-45 to DB-9メス型

RJ-45

RJ-45 ロール型

2500

RJ-45

RJ-45 ロール型

RJ-45

RJ-45 ロール型

2600

RJ-45

RJ-45 ロール型

RJ-45

RJ-45 ロール型

3600

RJ-45

RJ-45 ロール型

RJ-45

RJ-45 ロール型

MC3810

RJ-45

RJ-45 ロール型

RJ-45

RJ-45 ロール型

4000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 ロール型

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 ロール型

AS5200/5300

RJ45

RJ-45 ロール型

RJ-45

RJ-45 ロール型

AS5400

RJ-45

RJ-45 ロール型

RJ-45

RJ-45 ロール型

AS5800

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 ロール型

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 ロール型

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45 ロール型

RJ-45

RJ-45 ロール型

7200

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 ロール型

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 ロール型

7500

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 ロール型

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 ロール型

12000

DB-25 DCE

RS 232/RJ-45 ロール型

DB-25 DTE

RS 232/RJ-45 ロール型

端末接続に対するコンソール ポートの設定

端末をコンソール ポートに接続する前に、次のように端末を設定してルータのコンソール ポートと一致するようにします。

- 9600 ボー

- 8 データ ビット

- パリティなし

- ストップ ビットが 2 個（9600 8N2）または ストップ ビットが 1 個

- ルータによって異なります。

コンソールおよび AUX コネクタの種類

Cisco ルータに装備されているコンソール コネクタと補助コネクタには 3 つのタイプがあります。このセクションの表に、これらのタイプを示します。

- RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

RJ-45-to-DB-25 コネクタには、3 つのタイプがあります。

1. DCE タイプ（モデム）

2. DTE タイプ

3. DCEスタイル（モデム以外）

各タイプごとに役割が異なります。一般に、DTE は端末向きで、DCE（モデム）はモデム向きであり、DCE（モデム以外）は現在使われていません。

注：DCEスタイル（モデム以外）をDCEスタイル（モデム）に変更する場合は、ピン6をピン8に移動します。

Cisco ルータ向けのコンソールおよび補助コネクタ

コネクタ

図

RJ-45

RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

コンソールおよびAUXポート用ケーブル：

- RJ-45 ケーブル

- RS 232 ストレート ケーブル

RJ-45 ケーブル

Cisco の製品では、次のタイプの RJ-45 ケーブルが使用されます。

- ストレート

- クロス

- ロール型

- RJ-45 to DB9 メス型

シスコはこれらのケーブルを提供していません。これらのケーブルは、他のソースから広く入手できます。コンソール ケーブルは、通常は、コンソール ケーブル キットと一緒に提供されます。

注：コンソール ポートは、モデム制御あるいはハードウェア フロー制御をサポートしません。

RJ-45 コネクタ

RJ-45 ケーブルの識別方法

RJ-45 ケーブルのタイプを識別するには、ケーブルの両端を持って隣り合わせにします。すると、次の図に示されているように、両端の内部に色の付いたワイヤが確認できます。

RJ-45ケーブルエンド

一般的に使用されるRJ-45ケーブルには、次の3種類があります。ストレート、クロス、およびロール型の 3 つのタイプがあります。RJ-45 ケーブルの両端を横に並べます。色の付いた 8 本のワイヤ、またはピンを各端で確認できます。色の付いたピンの順番が両端で同一である場合には、そのケーブルはストレートです。色の付いたピンの順番が両端で反対であれば、それはロール型ケーブルになります。

色の付いたワイヤの配列順序を確認すると、RJ-45 ケーブルのタイプがわかります。この確認方法について、次のセクションで説明します。

ストレート ケーブル

ストレート ケーブルでは、色付きのワイヤーがケーブルの両端で同じ順番で配列されています。

ストレート ケーブル

ストレート ケーブル

RJ-45 ストレート（イーサネット）ケーブルのピン配置

信号

RJ-45 ピン

RJ-45 ピン

信号

Tx+

1

1

Tx+

Tx–

0

0

Tx–

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx–

6

6

Rx–

-

7

7

-

-

8

8

-

クロスケーブル

クロスケーブルの場合には、片方のケーブルの 1 番端（1 番左側）にある色付きのワイヤーが、もう一方の端では 3 番目のワイヤーになっています。

クロスケーブル

クロスケーブル

RJ-45 クロス（イーサネット）ケーブルのピン配置

信号

RJ-45 ピン

RJ-45 ピン

信号

Tx+

1

3

Rx+

Tx–

0

6

Rx–

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx–

6

0

Tx–

-

7

7

-

-

8

8

-

ロール型ケーブル

ロール型ケーブルでは、ケーブルの片端にある色付きのワイヤーの配列順序が、もう一方の端では逆になっています。

ロール型ケーブル

ロール型ケーブル

ロール型ケーブルのピン配置

信号

RJ-45 ピン

RJ-45 ピン

信号

-

1

8

-

-

0

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

0

-

-

8

1

-

注:Cisco 2509、2510、2511、および2512で使用される8ポートRJ-45アダプタであるCAB-OCTAL-ASYNCは、ロール型ケーブルと同じです。

RJ-45 to DB-9 メス型*

RJ-45 to DB-9 メス型*

このケーブルは、管理ケーブルとも呼ばれます。

- シスコでは、600、800、1600、および1700シリーズルータにこのケーブルを提供しています。

DB-25 コネクタ用ケーブルの種類

RS 232 ストレート ケーブル

次の図では、あらゆるルータのプラットフォームに使用される汎用のシリアル ケーブル CAB-R23=（部品番号 74-0173）を示しています。

DB-25 コネクタ用の RS 232 ストレート ケーブルの両端

DB-25 コネクタ用の RS 232 ストレート ケーブルの両端

このシリアル ケーブルの片端には DB-25 メス型 コネクタが付いており、反対側の端には DB-25 オス型 コネクタが付いています。CAB-R23ケーブルの両端は、CiscoルータがDCEデバイスとDTEデバイスのどちらに指定されているかによって、Cisco側またはネットワーク側のどちらでもかまいません。ルータが DCE デバイスとして指定されている場合は、DB-25 メス型 コネクタがシスコの終端となります。また、ルータが DTE デバイスとして指定されているときには、DB-25 オス型 コネクタがシスコの終端となります。

RS 232 ストレート ケーブル（DB-25）のピン配置

DTE オス型 のピン配置

DTE メス型 のピン配置

25 ピン

信号

25 ピン

信号

-

-

J2-1

シールド GND

J2-1

シールド GND

J2-2シールド

TxD –

J2-2シールド

TxD –

J2-3シールド

RxD –

J2-3シールド

RxD –

J2-4シールド

RTS –

J2-4シールド

RTS –

J2-5シールド

CTS –

J2-5シールド

CTS –

J2-6シールド

DSR –

J2-6シールド

DSR –

J2-7シールド

サーキット GND –

J2-7シールド

サーキット GND

J2-8 Shield

DCD–

J2-8 Shield

DCD–

J2-15シールド

TxC –

J2-15シールド

TxC –

J2-17シールド

RxC –

J2-17シールド

RxC –

J2-18 シールド

LTST–

J2-18 シールド

LTST–

J2-20シールド

DTR –

J2-20シールド

DTR –

J2-24 シールド

TxCE–

J2-24 シールド

TxCE–

アダプタ

PC とルータを接続するためのアダプタは、2 種類あります。

- RJ-45-to-DB-9アダプタ

- RJ-45-to-DB-25アダプタ

RJ-45-to-DB-9アダプタ

このアダプタを使用すると、COM ポートを通してルータと PC を接続できます。

RJ-45-to-DB-9アダプタ

RJ-45-to-DB-9アダプタ

RJ-45-to-DB-25アダプタ

このアダプタを使用すると、シリアル ポートを通してルータと PC を接続できます。

RJ-45-to-DB-25アダプタ

RJ-45-to-DB-25アダプタ – メス型アダプタ

動作するケーブルとアダプタのセットアップ

次の図は、ルータにコンソール接続する一般的な方法です。

コンソール接続の組み合わせ

コンソール ポート

ケーブル

PC 用のアダプタ

コンソール ポート用のアダプタ

RJ-45

RJ-45 ロール型

DB-9/DB-25

なし

DB9-RJRTアダプタロールオーバーRJ-45ケーブル

DB-25 DCE

RJ-45 ロール型

DB-9/DB-25

RJ-45-to-DB-25

DB-25 DCE

DB-25

なし

なし

DB-25 DCE、DB-25、なし、なし

RJ-45

RJ-45-to-DB-9

なし

なし

- Cisco では、Cisco 600、800、1600、および 1700 シリーズのルータと一緒にこのケーブルを提供しています。

これらのコンポーネントは、ランダムに組み合わせることはできません。動作する組み合わせは次のとおりです。

コンソール接続の組み合わせ

ポート

RJ-45 ケーブル

DB-25 アダプタ

接続先

補助ポート/コンソール

ストレート

DCE（モデム以外）

端末

補助ポート/コンソール

ロール型

DTE

端末

補助ポート/コンソール

ロール型

DCE（モデム）

MODEM

補助ポート/コンソール

RJ-45-to-DB9

なし

端末

これ以外のセットアップでは動作しません。必要なコンポートがない場合には、「Cisco RJ-45 コンポーネント ガイド」の表を使用してご注文ください。

RJ-45 ポートおよびアダプタのピン配置

次の表は、RJ-45 コンソール ポートと補助ポートのピン配置を示しています。コンソール ポートでは RTS/CTS が使用されません。

RJ-45 ポートのピン配置

信号

コンソール ポート（DTE）

RJ-45 ロール型ケーブル

アダプタ

アダプタ

信号

RJ-45

RJ-45 ピン

DB-9 ピン

DB-25 ピン

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

0

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

0

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

0

3

TxD

DSR

7

0

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

DB-25 コンソールと AUX ポートのピン配置

コンソール ポートの信号

ピン

信号

方向

説明

1

GND

-

グラウンド

0

TxD

<--

データ送信

3

RxD

-->

データ受信

6

DSR

-->

データ セット レディ（常にオン）

7

GND

-

グラウンド

8

DCD

-->

データ キャリア検知（常にオン）

注：コンソール ポートは、モデム制御あるいはハードウェア フロー制御をサポートしません。

補助ポートの信号

ピン

信号

方向

説明

0

TxD

-->

データ送信

3

RxD

<--

データ受信

4

RTS

-->

送信要求（ハードウェア制御に使用）

5

CTS

<--

CTS（ハードウェアのフロー制御に使用）

6

DSR

<--

Data Set Ready

7

シグナル グラウンド

-

キャリア検知（モデム制御に使用）

8

CD

<--

データ端末レディ（モデム制御にのみ使用）

20

DTR

-->

注：補助ポートでは、ハードウェアのフロー制御とモデム制御がサポートされます。

コンソール ケーブル キット

コンソール ケーブル キットは、ルータと一緒に提供されます。ルータを PC や端末に接続する際に、このキットを使用します。

コンソール ケーブル キットには、次の品目が含まれます。

- RJ-45-to-RJ-45 コンソール ケーブル（青色）

- RJ-45-to-DB-25 アダプタ（灰色）

- RJ-45-to-DB-9 アダプタ（灰色）

注：Cisco 7200 シリーズおよび Cisco 7301 には、標準ではコンソール ケーブル キットは付属していません。コンソールケーブルが必要な場合は、アクセサリキット(部品番号：ACS-2500ASYN)を使用します。

RJ-45-to-RJ-45 コンソール ケーブル

RJ-45-to-DB-25 アダプタ

RJ-45-to-DB-9 アダプタ

RJ-45-to-RJ-45コンソールケーブル

RJ-45-to-DB-25アダプタ

DB-9-to-RJ-45コンソールアダプタ

Cisco RJ-45 コンポーネント ガイド

次のチャートに、Cisco RJ-45 コンポーネントについて要約します。

RJ-45 コンポーネント ガイド

形式

カタログの部品番号

カタログの説明

ラベル

シールドの有無

DTE

CAB-500DTF=

DB-25 コネクタ、DTE メス型

29-0810-01/29-DTF-01

no

DTE

CAB-500DTM=

DB-25 コネクタ、DTE オス型

no

モデム

CAB-25AS-MMOD=

CABLE CONN-MODEM TO RJ45 SHLD

あり

モデム

CAB-MMOD=

ADP、RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

no

DCE

CAB-500DCF=

DB-25コネクタ、（非モデム）DCEメス型

29-0809-01/29-DCF-01

no

DCE

CAB-500DCM=

DB-25コネクタ（非モデム）DCEオス

29-0808-01/29-DCM-0129-0808-01/29-DCM-01

no

適用外

ロール型ケーブル

CABASY、RJ45 ロール型、モジュラ

72-0876-01/CAB-500RJ

適用外

適用外

ストレート ケーブル

– カタログにありません –

31-0756-01

適用外

DB-25/DB-9 接続用のケーブル

適用外

ルータにより可変*

RJ-45 to DB-9 メス型、一体型のケーブル

72-3383-01

適用外

適用外

CAB-R23=

RS 232 ストレート ケーブル

-

適用外

適用外

ルータにより可変*

モデム接続用の DB-9 オス型 DB-25 オス型のケーブル

29-4043-01

適用外

最初の 7 項目は DB-25 コネクタ、最後の 2 項目が RJ-45 ケーブルです。コネクタについては、その性別と役割について説明しています。たとえば、FDTE はメス型の DTE スタイルのコネクタで、MMOD はオス型のモデム スタイルのコネクタである、などです。ここでも、115.2 kbpsで動作するにはシールドケーブルが必要です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems