内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ケーブルの製品番号、パーツ番号、および仕様

関連情報

概要

このドキュメントでは、ご使用のシスコ機器に適したケーブル部品を確認するために必要な情報を提供します。必要にかなう正しいケーブルを確認するには、「ケーブルの製品番号、パーツ番号、および説明」の項を参照してください。「ハードウェア」カラムで、ケーブルが必要なハードウェアを見つけ、該当する製品番号、パーツ番号、パーツの説明を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ケーブルの製品番号、パーツ番号、および仕様

製品番号

部品番号

ハードウェア

説明

APP-IC1=

76-0617

AGS

コンソール ポートとケーブル

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

コンソール ポートとケーブル

CAB-232FC=

72-0794-01

7000、4000、3600、2500、1600、アクセス サーバ、および AccessPro PC カード

メス型 DCE RS-232 ケーブル 10 フィート

CAB-232MT=

72-0793-01

7000、4000、3600、2500、1600、アクセス サーバ、および AccessPro PC カード

オス型 DTE RS-232 ケーブル 10 フィート

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512、2500

CABLE CONN-MODEM TO RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512、2500

CABLE CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO=

CAB-25AS-TELCO=

2509-2512

CABLE 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3,000

10Ft RS232 DTE 3000 ケーブル

CAB-3C232C

72-0736-01

3000、3104/3204

RS232 DCE ケーブル

CAB-3C449=

72-0672-01

3,000

10Ft RS449 DTE 3000 ケーブル

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000、3104/3204

RS449 DCE ケーブル

CAB-3C530=

72-0732-01

3,000

10Ft RE530 DTE 3000 ケーブル

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000,2000,IGS

18"イーサネット アダプタ ケーブル

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3,000

10ft V.35 DTE 3000 ケーブル V2

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000、3104/3204

V.35 DCE ケーブル(V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3,000

10Ft X.21 DTE 3000 ケーブル

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000、3104/3204

X.21 DCE ケーブル

CAB-449FC=

72-0796-01

7000、4000、2500

FEM DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT=

72-0795-01

7000、4000、2500

MALE DTE RS-449 CAB 10 FT

CAB-500DCF=

29-0809-01

CS500

DB-25 コネクタ、DCE メス

CAB-500DCM=

29-0808-01

CS500

DB-25 コネクタ、DCE オス

CAB-500DTF=

29-0810-01

CS500

DB-25 コネクタ、DTE メス

CAB-500DTM=

29-0811-01

CS500

DB-25 コネクタ、DTE オス

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500,CS500

RJ-45 コンソール ケーブル

CAB-530MT=

72-0797-01

7000、4000、3600、2500、1600、アクセス サーバ、および AccessPro PC カード

オス型 DTE RS-530 ケーブル 10 フィート

CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

ケーブル アセンブリ スペア

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SxSIP)

メス DCE RS-232 Cab 10ft

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD メス DCE RS-440 Cab 10ft

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD メス DCE RS-440 Cab 10ft

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD オス DTE RS-449 Cab 10ft.

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500、7000、4000、および 3600

DSX1 to CSU DB-15 スルー ケーブル

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500、7000、4000、および 3600

DSX1 to CSU DB-15 ヌル ケーブル

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Female DCE V.35 Cab 10ft.v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD メス DTE V.35 Cab 10ft.

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD オス DCE V.35 Cab 10ft.

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD オス DTE V.35 Cab 10ft.

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD メス DCE X.21 Cab 10ft.

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD オス DTE X.21 Cab 10ft.

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

8 ライン トランジション ケーブル

CAB-AC=

72-0259

7XXX以外すべて

電源コード,110V

CAB-ACA=

72-0746-01

7XXX以外すべて

プラグ電源コード,Australian,10A

CAB-ACE=

72-0460

7XXX以外すべて

電源コード - Europe

CAB-ACI=

72-0556

7XXX以外すべて

PWR,Italian CAB-ITL= と互換性あり

CAB-ACU=

72-0557

7XXX以外すべて

電源コード - UK

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADAPTERS-RJ45 TO RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

AS5100

AS51 AS51カード用8A "Y" ケーブル

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000、4000

ATM ケーブル,DS3+e3;10ft.

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers

E1 ケーブル BNC 75ohm/Unbal 5m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers

E1 ケーブル DB15 120 ohm/Bal 5m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000、4000

E1 ケーブル DIN 120ohm/Bal 5m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000、4000

E1 ケーブル RJ48 120ohm/Bal 5m

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers

E1 ISDN プライマリ ケーブル、10 フィート

CAB-E1-TWINAX=

CAB-E1-TWINAX=

7500, 7000, 4000, 3600, and Access servers

ケーブル TWINAX 120ohm/Bal 5m

CAB-FMDD=

72-0769-01

7000,4000,AGS+

Mini DIN/DIN コンバータ ケーブル

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000, and 4000

ケーブル アセンブリ、ヌル モデム、DTE,HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500, 7000, and 4000

HSSI ケーブル、オス/オス接続用

CAB-IF=

72-0672

IGS

EOL-ケーブル トランジション 10ft, IGS

CAB-IR=

72-0670

IGS

EOL-ケーブル トランジション 10ft, IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

ケーブル トランジション 10ft V.35,IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

ケーブル トランジション,10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

CSC MC+/ENVMケーブル

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

10Ft RS232 DCE 4000 ケーブル

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

10ft RS232 DTE 4000 ケーブル

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

10Ft RS449 DCE 4000 ケーブル

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

10Ft RS449 DTE 4000 ケーブル

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASY,ISDN BRI LCKING I/F,4 vv

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

CABASY,ISDN BRI LINE TERMINAT

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

10ft V.35 DCE 4000 ケーブル V2

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

10ft V.35 DTE 4000 ケーブル V2

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

10Ft X.21 DCE 4000 ケーブル

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

10Ft X.21 DTE 4000 ケーブル

CAB-NV=

72-0488

AGS+

ケーブル CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25, アダプタ, DCE, F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25,アダプタ,DCE,M

CAB-OCT=

72-0684

ASM

CABASY, Octopus

CAB-OCTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC=

2509-2512

CABLE ASYNC 8PORT RJ45

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

CABLE OCTAL+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT=

CAB-OCTAL-KIT=

2509-2512

CABLE OCTAL+RJ45-MALE DSUBS

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

DB25 アダプタ, DTE, F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

DB25 アダプタ, DTE,M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500、7000

PCA V-CABLE A FOR CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500、7000

PCA V-CABLE B FOR CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500、7000

PCA BUS & TAG Y-CABLE KIT

CAB-R23=

74-0173

For all router platforms

ケーブル,RS232 Applique

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

DTE NRZI トランジション ケーブル

CAB-R44=

74-0187

For all router platforms

ケーブル RS449 Applique

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500,CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

ケーブル,STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000、4000、3600、2500、1600、アクセス サーバ、および AccessPro PC カード

メス DCE V35 CAB 10 FT

CAB-V35FT=

72-0801-01

4000

メス DTE V35 CAB 10FT

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

オス DCE V35 CAB 10 FT

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000、4000、3600、2500、1600、アクセス サーバ、および AccessPro PC カード

オス DTE V35 CAB 10 FT

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

CABLE ASY V.35 SHIELD 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl F-end メス DCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl M-end オス DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl F-end メス DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

V.35,2-Mtr Cbl M-end オス DTE

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

メス DCE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000、4000、3600、2500、1600、アクセス サーバ、および AccessPro PC カード

オス DTE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT=

72-0252

AGS

MCI/SCI Internal Applique ケーブル

CAB-X21MT=

72-0676

3000,2000,IGS

ETHERNET 18" ピッグテイル ケーブル

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS,CGS

SHLD,MCI/SCI,Internal App ケーブル

CAB-X21MT=

72-0717-01

AGS

SHLD,MCI/SCI,Internal App ケーブル

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems