内容

概要

6400 Universal Access Concentratorとは何ですか。

Cisco 6400 UACが実行する機能とはどのようなものですか。

Cisco 6400 UAC はどこに配備されますか。

Cisco 6400 UAC のハードウェア コンポーネントとはどのようなものですか。

Cisco 6400 UAC がサポートするユーザ数は？

典型的なハードウェア設定とはどのようなものですか。

関連情報

概要

Cisco 6400 キャリアクラス ブロードバンド アグリゲータは、高性能でスケーラブルなサービス ゲートウェイで、フル スイートのアクセス メディア上でブロードバンド ネットワーク サービス、VPN、および音声およびエンターテイメント型トラフィックの選択および配信を可能にします。Cisco 6400 は、Cisco IOS® の豊富な機能、ATM スイッチングおよびルーティング機能、モジュール型でスケーラブルかつ冗長性のある認定済み Network Equipment Building Systems（NEBS）の付加価値サービス選択機能、およびヨーロッパ電気通信標準協会（ETSI）のフォーム ファクタを組み合わせています。

Q. 6400 Universal Access Concentratorとは何ですか。

A. Cisco 6400シリーズユニバーサルアクセスコンセントレータ(UAC)は、サービスプロバイダーが次世代インターネットアクセスアーキテクチャの一部として付加価値サービスを導入できる、キャリアクラスサービスゲートウェイです。したがって、プロバイダーは、アクセスメディア(Digital Subscriber Line(DSL)、ケーブル、ワイヤレス、およびダイヤル)用の単一の狭帯域およびブロードバンドアクセスアーキテクチャに統合できます。

Cisco 6400は、耐障害性を備えたミッドレンジATMスイッチングコアと複数の耐障害性ルーティングエンジンで構成されます。Cisco 6400は、Cisco IOSソフトウェアの豊富な機能セットと、広く導入されているCatalyst 8500(LS)1を1 010)およびCisco 7200ハードウェア。Catalyst 8500 + Per-Flow Queuing(PFQ)テクノロジーに基づくATMスイッチは、必要なATMスイッチングおよびトラフィック管理機能を提供します。一方、ルータモジュールは、サービスプロバイダーがスケーラブルなレイヤ3サービスを提供できるようにします。また、Cisco 6400は、完全なNEBS認定と冗長性を組み合わせた最初のシスコ製品の1つです。

Q. Cisco 6400 UACはどのような機能を実行しますか。

A. Cisco 6400は、アクセスのための単一の集約ポイントとして機能します。DSL導入環境では、ユーザは銅線ローカルループを介してDSLアクセスマルチプレクサ(DSLAM)に接続します。これらのDSLAMは、ATMアップリンクを介してCisco 6400に接続します。このインフラストラクチャ全体で、サービスプロバイダーはさまざまなサービスモデルを導入できます。最も基本的な方法は、エンドツーエンドVirtual Circuit Connection（VCC；仮想回線接続）です。VCCでは、ユーザトラフィックはCisco 6400のATMスイッチングパス内に留まります。

より高度なモデルには、PPPトンネリングがあります。PPPトンネリングでは、ユーザデータはレイヤ2トンネリングプロトコル(L2TP)を介して企業またはISPのホームゲートウェイにトンネリングされます。このシナリオは、プロバイダーへのセキュアなアクセスを提供します。また、Cisco 6400内のPPPセッションを終了し、システムのATMまたはファストイーサネットインターフェイスを介してインターネットコアにルーティングすることもできます。このモデルでは、ローカルコンテンツまたはキャッシュサーバをPoint of Presence(POP)内に導入することもできます。 一般に、Cisco 6400は、アクセスメディア（DSL、ケーブル、ワイヤレス、ダイヤル）のブロードバンドアクセスアーキテクチャ用の集約アクセスシャーシを提供できます。

Q. Cisco 6400 UACはどこに導入されますか。

A. Cisco 6400は、次の2種類のプロバイダーによって導入されます。

- 1つ目は、従来のテレフォニープロバイダーがローカルの銅線ループを制御し、米国の現用地域通信事業者(ILEC)とも呼ばれます。これらのプロバイダーはセントラルオフィスにDSLAMを導入し、環境に応じてセントラルオフィスまたはレイヤ3 POP内にCisco 6444000000000000PPPトンネリングを実行するCisco 6400は、従来の意味ではルーティングとは見なされないことに注意してください。

- 競合する地域通信事業者(CLEC)（またはISP）は、ILECによって制御されるダウンストリームDSLAMからのトラフィックを集約して、Cisco 6400をPOPに導入できます。CLECは、DSLAMがコロケーション権限を持ち、ローカルループにアクセスできる場合にも動作できます。ISPや大企業は、Cisco 6400をホームゲートウェイとして自社のサイトに導入できます。

一般に、Cisco 6400は、アクセスメディア（DSL、ケーブル、ワイヤレス、ダイヤル）のブロードバンドアクセスアーキテクチャ用の集約アクセスシャーシを提供できます。

Q. Cisco 6400 UACのハードウェアコンポーネントは何ですか。

A. Cisco 6400は、ハーフハイト、フルハイトのカードとスロット冗長性を備えた10スロットのモジュラシャーシと、デュアルのフォールトトレラントなロードシェアリングACまたはDC電源を使用します。Cisco 6400の2つの中央スロット（スロット0Aおよび0B）は、5 Gbpsの共有メモリ、完全なノンブロッキングスイッチファブリックをサポートする冗長な現場交換可能ノードスイッチプロセッサ(NSP)モジュール専用です。また、NSPは、デバイスの中央情報を提供するフィーチャカードおよびHigh-Performance Reduced Instruction Set Computing(RISC)プロセッサもサポートします。NSPは、さまざまなバックボーンおよびワイドエリアインターフェイスをサポートします。残りのスロットは、最大8個のノードルートプロセッサ(NRP)、フルハイトノードラインカード(NLC)、またはハーフハイトNLC用キャリアモジュールをサポートします。NRPとNLCは冗長動作用に設定できます。その結果、NRPとNLCの複数の冗長ペア、または非冗長NRPとNLCの任意の組み合わせを使用できます。NRPは、OC-12、OC-3、またはDS3ノードラインカードを介して提供されるPPPセッションを終端できる、完全に機能するルータモジュールです。

図 1：一般的なフル搭載Cisco 6400シャーシ

図 2：Cisco 6400内部および外部接続の簡単な回路図

Cisco 6400 NSPはATMスイッチング機能を提供します。NSPは、Permanent Virtual Circuit（PVC；相手先固定接続）またはPermanent Virtual Path（PVP；相手先固定接続）を使用して、NRPとATMインターフェイス間のATMセルを転送します。NSPは、コンポーネントNLCやNRPを含むCisco 6400システムの制御と監視も行います。

Cisco 6400は、NRP-1、NRP-2、およびNRP-2SVとして指定された3つのNRPをサポートします。

- NRP-1:IPネットワークに接続するための100 Mbpsファストイーサネットインターフェイスを組み込み、ユーザトラフィックのOC-3レートの処理機能を備えています。

- NRP-2およびNRP-2SV：ギガビットイーサネットインターフェイスと、OC-12ユーザトラフィックのレートを処理するのに十分な処理能力を提供します。

Cisco 6400には、複数のNRPモジュールを搭載でき、独立して動作するように設定することも、1+1冗長ペアとして動作するように設定することもできます。NRPは、NLCインターフェイスポートからNSP ATMスイッチを介してトラフィックを受信し、ATMセルをパケットに再構成し、パケットを処理（ルートやブリッジなど）し、次のいずれかを実行します。

- パケットをATMセルにセグメント化し、別のNLCインターフェイスから送信するためにNSPに返送します。または

- トラフィックをファストイーサネット(NRP-1)またはギガビットイーサネット(NRP-2)インターフェイスから送信します。

表1に、NRP-1とNRP-2またはNRP-2SVの違いを示します。

表 1

機能

NRP-1

NRP-2およびNRP-2SV

セッションの拡張性

ハードウェアは、NRP-1あたり最大2000セッションをサポートします。

ハードウェアは、NRP-2あたり最大16,000セッションをサポートします。

物理インターフェイス

前面プレートインターフェイス：

- コンソール ポート

- 補助ポート

- イーサネット ポート

- ファストイーサネットポート

バックプレーンインターフェイス：

- 155 Mbps ATMインターフェイス

- バックプレーンイーサネット(BPE)

前面プレートインターフェイス：

- ギガビットイーサネットインターフェイス

バックプレーンインターフェイス：

- 622 Mbps ATMインターフェイス

- ポートアダプタモジュール(PAM)メールボックスのシリアルインターフェイス。(PAMメールボックスのシリアルインターフェイスは、内部システム通信に使用されます。Cisco 6400のシリアルインターフェイスの設定は行わないでください)。

スタートアップコンフィギュレーションとクラッシュ情報の場所

NRP-1メモリ（内蔵または内蔵フラッシュ）。

NSP上のPCMCIAディスク

メッセージロギング

メッセージはNRP-1にローカルメッセージとして記録されます。

NRP-2メッセージはNSPとNRP-2の両方に記録されます。NSPのNRP-2メッセージにはNRP-2スロット番号が含まれます。

コンソールラインアクセス

NRP-1コンソールポートまたは補助ポートへの直接接続

NSPを介した間接外部接続。NSPには、NRP-2コンソールにアクセスするための仮想通信サーバが含まれています。

ROMモニタ(ROMMON)

ROMMONはアップグレードできません。NRP-1 ROM状態情報はNRP-1にローカルに保存されます。

ROMMONはアップグレード可能。NRP-2 ROM状態情報は、NSP PCMCIAディスクに保存されます。

Simple Network Management Protocol（SNMP）

標準SNMPサービス。

標準SNMPサービスまたはNSPをプロキシフォワーダとして使用できます。

LEDディスプレイ

なし

前面プレートの上。

シスコ(NLC)は、Cisco 6400システムのATMインターフェイスを提供し、NSPによって制御されます。表2に示すように、Cisco 6400で使用可能な3種類のNLCには、さまざまなインターフェイスタイプがあります。

表 2

NLC

帯域幅

ケーブル

高さ

ポート数

OC-12/STM-4

622 Mbps

SONETシングルモード光ファイバケーブル

フルハイト

1

OC-3/STM-1 SM

155 Mbps

SONETシングルモード光ファイバケーブル

ハーフハイト

0

OC-3/STM-1 MM

155 Mbps

SONETマルチモード光ファイバケーブル

ハーフハイト

0

DS3

45 Mbps

同軸ケーブル

ハーフハイト

0

Cisco 6400でサポートされるNLCの詳細については、『Cisco 6400ノードラインカードに関するFAQ』を参照してください。

Q. Cisco 6400 UACがサポートするユーザ数はいくつですか。

A. Cisco 6400 NRP-1は、NRPごとに最低2,000ユーザ（PPP終端）をサポートし、Cisco 6400ごとに最大14,000を提供します（NSPには2つのスロット0Aおよび0B）。アクセスユーザ用に1スロット、残りの7スロットにはNRP-1が完全に装着されています)。 これは、ATMパススルーに使用される最大32,000のエンドツーエンドATM VCCに追加されます。Cisco NRP-2およびNRP-2SVは最低16,000ユーザ（PPP終端）をサポートし、Cisco 6400ごとに最大112,000のユーザセッション（NSPには2つのスロット0Aおよび0B）を提供します。アクセスユーザ用のスロットが1つ、残りの7つはNRP-1で完全にロードされています)。

Q.一般的なハードウェア構成は何ですか。

A.一般的なCisco 6400ハードウェア構成には、NSP、複数のNRP、および複数のNLCが含まれます。たとえば、14,000ユーザにサービスを提供する非冗長システム（1483ブリッジ、PPPセッション、またはトンネルの組み合わせ）には、1xNSP、7xNRP、および2xNLC（4つのATMインターフェイスを生成）が含含まれます。 2つのATMインターフェイスはダウンストリームDSLAMで終端し、2つのインターフェイスはサービスプロバイダーのコアにあるATMスイッチで終端します。

関連情報

- Cisco DSLテクニカルサポートページ

- Cisco IOS Error Message Decoder(登録ユーザー専用)

- Cisco IOSアウトプットインタープリタ(登録ユーザ専用)

- テクニカルサポート - Cisco Systems