内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

NIM

タイプ

制限

クロッキング

PVDM4

タイプ

サポートされるチャネル

設置

ソフトウェア ライセンスの要件

設定

コマンド シンタックス

サンプル コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

問題 1

解決方法

問題 2

解決方法

問題 3

解決方法

概要

このドキュメントでは、最新世代のシスコ ルータ上のネットワーク インターフェイス モジュール（NIM）とそれらのセットアップ方法を紹介します。また、この新しいプラットフォームでの一次群速度インターフェイス（PRI）回線とクロッキングの新しい構成についても説明します。

サービス統合型ルータ（ISR）4000 の次のモデルで使用できます。

- Cisco ISR4461

- Cisco ISR4451

- Cisco ISR4431

- Cisco ISR4351

- Cisco ISR4331

- Cisco ISR4321

本資料の各セクションは、特に明記しない限り、すべてのプラットフォームに適用されます。これらのプラットフォームでの PRI の構成と、発生する一般的な問題について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

NIM

Cisco IOS® XE リリース 3.9S 以降は、Cisco の第 4 世代 T1/E1 音声および WAN NIM をサポートします。これは、T1/E1 に音声またはデータを設定するために必要です。

タイプ

使用できる Cisco T1/E1 NIM の一覧は次のとおりです。

部品番号

説明

NIM-1MFT-T1/E1

1 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール

NIM-2MFT-T1/E1

2 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール

NIM-4MFT-T1/E1

4 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール

NIM-8MFT-T1/E1

8 ポート マルチフレックス トランク音声/クリア チャネル データ T1/E1 モジュール

NIM-1CE1T1-PRI

1 ポート マルチフレックス トランク音声/チャネライズド データ T1/E1 モジュール

NIM-2CE1T1-PRI

2 ポート マルチフレックス トランク音声/チャネライズド データ T1/E1 モジュール

NIM-8CE1T1-PRI

8 ポート マルチフレックス トランク音声/チャネライズド データ T1/E1 モジュール

制限

NIM カードは、Cisco ISR 4000 シリーズでのみサポートされています。NIM マルチフレックス トランク（MFT）モジュールは、Packet Voice Digital Signal Processor Module 4（PVDM4）デジタル シグナル プロセッサ（DSP）のみを使用します。 古い PVDM2 と PVDM3 は、これらのプラットフォームではサポートされていません。

クロッキング

音声アプリケーションに NIM を使用するときは、すべての音声 T1/E1 が単一のクロック ソースに同期される必要があり、クロックが同期していないとクロック スリップまたはインターフェイス フラップのリスクがあります。NIM をデータと音声の混合アプリケーションに使用するときは、各データ ポートは独立したクロックを使用でき、音声ポートはデータ ポートから独立したクロック ソースを使用できます。

グローバル コンフィギュレーション モードで network-clock synchronization automatic コマンドを入力すると、NIM に対してネットワーク同期がサポートされます。このコマンドは、no network-clock participation slot / subslot コマンドを入力した場合、特定の NIM に対して無効になります。プライマリ クロック ソースを設定するには、network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port コマンドを使用します。

ルータのネットワーク クロックを確認するには show network clocks synchronization コマンドを使用でき、モジュールがバックプレーン クロックに参加しているかどうかを調べるには show platform hardware subslot 0/2 module device networkclock コマンドを使用できます。

PVDM4

Cisco PVDM4 は、マザーボードのスロット、または Cisco の第 4 世代 T1/E1 音声および WAN ネットワーク インターフェイス モジュールにインストールされます。

注：ISR 4461にはマザーボードスロットはありません

タイプ

PVDM4 には複数の種類があります。

[名前(Name)]

説明

PVDM4-32

32チャネル、高密度、音声 DSP モジュール

PVDM4-64

64チャネル、高密度、音声 DSP モジュール

PVDM4-128

128チャネル、高密度、音声 DSP モジュール

PVDM4-256

256チャネル、高密度、音声 DSP モジュール

サポートされるチャネル

次に示すのは、PVDM4 の各種類でサポートされるチャネルの数を、サポートされるコーデックの複雑さによって分類したものです。

複雑度

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

低複雑度の音声

32

64

128

256

中複雑度の音声

24

48

96

192

高複雑度の音声

16

32

64

128

設置

以前の世代の PVDM2 および PVDM3 DSP モジュールとは異なり、PVDM4 モジュールは T1/E1 NIM 上に直接インストールされます。必要なチャネルの数に応じて、適切な DSP モジュールが NIM にインストールされます。

DSPモジュール

TDM音声サービス

メディアサービス（トランスコーディング、会議など）

アナログNIM(FXO/FXS)のDSP

NIMモジュールで修正

No

T1/E1 NIMのPVDM4 DSP

Yes

Yes

SM/マザーボードスロット上のPVDM4 DSP

No

Yes

注:PVDM2およびPVDM3 DSPモジュールは、ISR 4000シリーズプラットフォームではサポートされていません。

ソフトウェア ライセンスの要件

音声アプリケーションには少なくとも、ユニファイド コミュニケーション テクノロジー パッケージが必要です。Cisco 4400 シリーズには ISR G2 のものに似たソフトウェアパッケージがあり、これは使用権（RTU）です（オナーベースとも呼ばれます）。

60 日後に、評価ライセンスは RTU ライセンスに自動的に変わります。その時点で、そのプラットフォームでのその機能の RTU ライセンスを購入する必要があります。このモデルは ISR G2 のモデルと同じです。

注：スマートライセンスは、複数のルーティングプラットフォームで16.10.1aに対応しています。(ASR、ISR、CSR、ISRv)。 従来のライセンスからスマートライセンスへの移行

設定

コマンド シンタックス

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

注： NIM-xMFT-T1/E1 - pri-group NIM-xMFT-T1/E1のコマンドは、音声に対してのみ使用され、キーワードは voice-dsp 必要ありません

注： NIM-xCE1T1-PRI:optionキーワード voice-dsp は、ISR 4000シリーズのNIM-xCE1T1-PRI（xは1、2、または8のいずれかです）でのみ使用できます。デフォルトはキーワードなし voice-dsp.

サンプル コンフィギュレーション

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

問題 1

音声 PRI を ISR G4 で設定しようとすると、次のエラーが表示されます。

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

解決方法

マザーボードの PVDM スロットは 1 つだけです。時分割多重（TDM）カードは、マザーボードの PVDM を使用できません。必要なチャネルの数に応じて、適切な DSP モジュールが NIM にインストールされます。変換や会議などの IP サービスの場合、PVDM4 DSP モジュールを、ISR 4000 シリーズ プラットフォームのマザーボードにインストールできます。

show inventory の出力でこの情報が示される場合、PVDM カードがマザーボードにインストールされていることを示します。

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

PVDM カードを NIM に取り付けると、show inventory コマンドの出力は次のようになります。

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

問題 2

show inventory コマンドによると T1 モジュールには DSP がありませんが、次の構成は動作しました。

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

解決方法

これは、Cisco Bug ID CSCuo86715に記載されている既知の問題です。15.4(3)S1より前のすべてのCisco IOS XEリリースでは、NIMでDSPが使用できない場合でも、以前のコマンドが受受けられます。リリース 15.4(3)S1 でこの問題は解決され、NIM に使用できる DSP がない場合は、ユーザに対して「T1 0/2/0:No DSP resources to configure voice feature」というエラー メッセージが表示されます。

問題 3

PVDM4 を NIM にインストールするにはどうすればよいですか。PVDM4 はホットスワップ可能ですか。

解決方法

PVDM4 DSP がインストールされる場所は 2 つあります。TDM サービスの場合、DSP は T1/E1 NIM にインストールされます。NIM は活性挿抜（OIR）をサポートするので、ISR 4000 シリーズ デバイスの電源を切らなくても取り外すことができ、NIM の DSP を取り外すことができます。ただし、マザーボード上の PVDM4 を挿抜するには、ルータをシャットダウンする必要があります。NIM に PVDM4 をインストールするときは、次の図に従ってください。

1

ネジ

0

PVDM4

3

絶縁体ポスト

4

ヒートシンク

1

ネジ

0

ポート

3

ネットワーク インターフェイス モジュール

4

PVDM4