内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

TFTP サーバのインストール

ルータとのコンソール セッションの確立.

ルータでのブートの問題

ソフトウェアのインストールとアップグレード手順

ステップ 1：Cisco IOS ソフトウェア イメージの選択

ステップ 2：Cisco IOS ソフトウェア イメージの TFTP サーバへのダウンロード

ステップ 3：イメージをコピーするルータのファイル システムの識別

ステップ 4：アップグレードの準備

ステップ 5：TFTPサーバからルータへのIP接続能力の確認

ステップ 6：ルータへのCisco IOSイメージのコピー

例 1：TFTP サーバから flash: へイメージをコピーする。

例 2：TFTP サーバから slot1: へイメージをコピーする。

例 3：Cisco IOSイメージをflash:コピーする。

手順 7：ファイル システムでの Cisco IOS イメージの確認

ステップ 8：コンフィギュレーション レジスタの確認

手順 9：ブート変数の確認

手順 10：コンフィギュレーションの保存とルータのリロード

ステップ 11：Cisco IOS アップグレードの確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、CiscoアクセスルータプラットフォームでCisco IOS®ソフトウェアイメージをアップグレードする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

このドキュメントでは、Cisco IOSソフトウェア イメージをアップグレードする方法を説明します。2600 および 3600 シリーズ ルータの例は、前述のルータ プラットフォームのリストにも適用されます。Cisco IOS ソフトウェアのファイル名は、Cisco IOS ソフトウェア リリース、機能セット、プラットフォームにより異なります。

このドキュメントでは、下記のルータが取り上げられています。

- Cisco 1000 シリーズ ルータ

- Cisco 1400 シリーズ ルータ

- Cisco 1600-R シリーズ ルータ

- Cisco 1700 シリーズ ルータ

- Cisco 2600 シリーズ ルータ

- Cisco 2800 シリーズ ルータ

- Cisco 3600 シリーズ ルータ

- Cisco 3700 シリーズ ルータ

- Cisco 3800 シリーズ ルータ

- Cisco 4000 シリーズ ルータ

- Cisco 4700 シリーズ ルータ

- Cisco AS5300 シリーズ ルータ

- Cisco MC3810 シリーズ ルータ

注：このドキュメントで説明されているツールを使用するには、登録ユーザであり、Cisco.com Webサイトにログインしている必要があります。

Cisco IOS イメージを Cisco のルータにコピーするのに使用できるプロトコルは複数あります。最も一般的に使用されるプロトコルは、トリビアルファイル転送プロトコル(TFTP)です。 これ以外には、ftp、http、https、scp、rcp などのプロトコルがあります。必要に応じて、デバイスから別のデバイスへイメージをコピーできます。詳細については、『デバイス間でシステムイメージをコピーする方法』ドキュメントの「ルータ間でのコピー」セクションを参照してください。

TFTP サーバのインストール

TFTPサーバアプリケーションは、TCP/IP対応ワークステーションまたはPCにインストールする必要があります。アプリケーションのインストール後、最低限の設定を行う必要があります。

1. TFTP サーバをダウンロードします。詳細は、『TFTP サーバの選択と使用』を参照してください。

2. TFTP クライアントではなく、TFTP サーバとして動作するように、TFTP アプリケーションを設定します。

3. 発信ファイル ディレクトリを指定します。これは、Cisco IOS ソフトウェア イメージが格納されるディレクトリです。ほとんどの TFTP アプリケーションには、このような設定作業用にセットアップ ルーチンが用意されています。

ルータとのコンソール セッションの確立.

Telnetセッションを介してルータに接続できる場合でも、アップグレード中に何らかの問題が発生した場合にルータの電源をオフ/オンするにはルータの横に物理的に配置する必要があるため、コンソールポートを介してルータに直接接続することを推奨します。さらに、アップグレード手順中にルータがリブートしている間は、Telnet 接続が切断されます。

ロール ケーブル（通常は黒いフラット ケーブル）を使用して、ルータのコンソール ポートを、PC のいずれかの COM ポートに接続します。

PCがルータのコンソールポートに接続されたら、PCでターミナルエミュレータを開き、次の設定を使用します。

9600 Speed bits per second

8 databits

0 parity bits

1 stop bit

No Flow Control

ターミナルセッションで文字化けが発生する場合は、ターミナルエミュレータのプロパティを正しく設定していないか、またはルータのコンフィギュレーションレジスタが標準以外の値（コンソール接続速度が9600 bpsより大きい）に設定されています。コンフィギュレーション レジスタの値を調べるには、show version コマンドを発行します。コンフィギュレーション レジスタの値は出力の最後の行に表示されます。この値が 0x2102 か 0x102 に設定されていることを確認してください。

注：コンフィギュレーション レジスタの変更を有効にするには、ルータをリロードする必要があります。

ルータ側でコンソール速度が9600 bpsに設定されていることが確認されたら、ターミナルエミュレータのプロパティをチェックする必要があります。ターミナルのプロパティを設定する方法の詳細は、『コンソール接続用ターミナルエミュレータの正しい設定のトラブルシューティングと適用』を参照してください。

ルータでのブートの問題

ルータのコンソールポートに接続すると、ルータがROMmonモードまたはブートモードになっていることがわかります。この 2 つのモードは、回復手順と診断手順に使用されます。通常のルータプロンプトが表示されない場合は、アップグレード手順のインストールを続行するために、次の推奨事項を使用する必要があります。

- ルータが ROMmon モードで起動して、dir flash: を発行すると、次のメッセージが表示されます。コマンドにより、WLC CLI で明確に示されます。

rommon 1 >dir flash:

device does not contain a valid magic number

dir: cannot open device "flash:"

rommon 2 >

上記エラー メッセージは、フラッシュが空の場合、またはファイル システムが破損している場合に表示されます。詳細については、『ROMmon における Xmodem コンソール ダウンロード手順』を参照してください。

注：また、ご使用のプラットフォームに固有のブート障害手順を参照する必要があります。これらの手順を検索するには、製品サポート選択ページで、使用中のプラットフォームを選択します。各ドキュメントの「トラブルシューティング」セクションを調べます。

- ルータがブート モードで起動して、コンソールに次のメッセージが表示されます。

router(boot)>

device does not contain a valid magic number

boot: cannot open "flash:"

boot: cannot determine first file name on device "flash:"

上記エラー メッセージは、フラッシュが空の場合、またはファイル システムが破損している場合に、コンソール出力に表示されます。このドキュメントで紹介されている手順に説明されているように、フラッシュに有効なイメージをコピーします。

注：また、ご使用のプラットフォームに固有のブート障害手順を参照する必要があります。これらの手順を検索するには、製品サポート選択ページで、使用中のプラットフォームを選択します。

ソフトウェアのインストールとアップグレード手順

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- ステップ 1：Cisco IOS ソフトウェア イメージの選択

- ステップ 2：Cisco IOS ソフトウェア イメージの TFTP サーバへのダウンロード

- ステップ 3：イメージをコピーするルータのファイル システムの識別

- ステップ 4：アップグレードの準備

- ステップ 5：TFTPサーバからルータへのIP接続能力の確認

- ステップ 6：ルータへのCisco IOSイメージのコピー

- 手順 7：ファイル システムでの Cisco IOS イメージの確認

- ステップ 8：コンフィギュレーション レジスタの確認

- 手順 9：ブート変数の確認

- 手順 10：  Save  設定とルータのリロード

- ステップ 11：Cisco IOS アップグレードの確認

ステップ 1：Cisco IOS ソフトウェア イメージの選択

アップグレード手順の最初のステップは、正しい Cisco IOS ソフトウェア リリースと機能セットの選択です。この手順は非常に重要です。これらの要因は、どのCisco IOSを選択するかという決定に影響を与える可能性があります。

- メモリ要件：ルータには、Cisco IOSを保存するのに十分なディスクまたはフラッシュメモリが必要です。ルータには、Cisco IOSを実行するための十分なメモリ(DRAM)も必要です。ルータに十分なメモリ(DRAM)がない場合は、新しいCisco IOSを介してブートする際にブートの問題が発生する可能性があります。

- インターフェイスとモジュールのサポート：ルータのすべてのインターフェイスとモジュールが新しい Cisco IOS でサポートされていることを確認する必要があります。

- ソフトウェア機能のサポート：古い Cisco IOS で使用されていた機能が新しい Cisco IOS でサポートされていることを確認する必要があります。

適切なソフトウェア バージョンと機能セットの選択方法については、『Cisco IOS ソフトウェア リリースの選択方法』を参照してください。

ステップ 2：Cisco IOS ソフトウェア イメージの TFTP サーバへのダウンロード

Cisco Product Support and Downloadsから、Cisco IOSソフトウェアイメージをワークステーションまたはPCにダウンロードします。

注：シスコの社内サイトにアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

ステップ 3：イメージをコピーするルータのファイル システムの識別

Cisco IOSイメージの保存には、ファイルシステムタイプflashまたはdiskが使用されます。show file system コマンドの出力に、ルータで使用可能なファイル システムが一覧表示されます。Ciscoルータでサポートされている一般的なディスク/フラッシュファイルシステムには、flash:、slot0:、slot1:、disk0：などのプレフィクスがあります。、「disk1:」となっています。Cisco IOSイメージを保存するのに十分なスペースが必要です。空き領域を見つけるには、show file systemコマンドまたはdir file_system>コマンドを使用できます。

2600#show file system

File Systems:

Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes

-           -    opaque     rw   archive:

-           -    opaque     rw   system:

29688       20571     nvram     rw   nvram:

-           -    opaque     rw   null:

-           -   network     rw   tftp:

-           -    opaque     ro   xmodem:

-           -    opaque     ro   ymodem:

*   49807356    20152636     flash     rw   flash:

-           -    opaque     wo   syslog:

2800#show file system

File Systems:

Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes

-           -    opaque     rw   archive:

-           -    opaque     rw   system:

-           -    opaque     rw   null:

-           -   network     rw   tftp:

-           -    opaque     ro   xmodem:

-           -    opaque     ro   ymodem:

*   64016384    15470592      disk     rw   flash:#

245752      239218     nvram     rw   nvram:

-           -    opaque     wo   syslog:

3600#show file system

File Systems:

Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes

-           -    opaque     rw   archive:

-           -    opaque     rw   system:

129016      126071     nvram     rw   nvram:

-           -    opaque     rw   null:

-           -   network     rw   tftp:

*   33030140    20511708     flash     rw   flash:

16777212    16777212     flash     rw   slot0:

16515068     8038516     flash     rw   slot1:

-           -    opaque     rw   xmodem:

-           -    opaque     rw   ymodem:

3700#show file system

File Systems:

Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes

-           -    opaque     rw   archive:

-           -    opaque     rw   system:

57336       51389     nvram     rw   nvram:

-           -    opaque     rw   null:

-           -   network     rw   tftp:

-           -    opaque     ro   xmodem:

-           -    opaque     ro   ymodem:

*   63881216    22765568      disk     rw   flash:#

31932416    31932416      disk     rw   slot0:#

-           -    opaque     wo   syslog:

ステップ 4：アップグレードの準備

Cisco IOSをアップグレードする前に、次の項目を考慮する必要があります。

- ルータに十分なメモリ（フラッシュ、スロット、あるいはディスク）がある場合は、古い Cisco IOS と新しい Cisco IOS を両方保存できる。ルータを ROMMON モードで起動でき、新しい Cisco IOS での起動が失敗した場合は古い Cisco IOS で起動できる。このメソッド saves Cisco IOSをロールバックする必要がある場合は、時間を指定します。

- 一部の Cisco IOS リリースではデフォルト コンフィギュレーションが追加されるため、ルータでコンフィギュレーションのバックアップを取ります。この新しく追加された設定は、現在の設定と競合する可能性があります。Cisco IOS のアップグレード後のルータのコンフィギュレーションを、アップグレード前のコンフィギュレーションのバックアップと比較します。両方のコンフィギュレーションに差異がある場合は、要件に対しての影響がないことを確認してください。

ステップ 5：TFTPサーバからルータへのIP接続能力の確認

TFTP サーバがルータにネットワーク接続していること、および TFTP ソフトウェア アップグレードの対象となるルータの IP アドレスに TFTP サーバから ping できることが必要です。この接続ができるには、ルータのインターフェイスと TFTP サーバに同じレンジの IP アドレスが備わっていて、デフォルトのゲートウェイが設定されている必要があります。

このコンフィギュレーションを確認するには、TFTP サーバの IP アドレスを調べます。

ステップ 6：ルータへのCisco IOSイメージのコピー

IP 接続が確立し、TFTP サーバとして動作しているコンピュータとルータ間で ping を実行できるようになったため、Cisco IOS ソフトウェア イメージをフラッシュにコピーできます。

注：イメージをコピーする前に、PC で TFTP サーバ ソフトウェアを起動してあること、および TFTP サーバのルート ディレクトリに該当するファイル名が存在することを確認してください。アップグレードの前に、ルータとアクセス サーバのコンフィギュレーションのバックアップを保存することを推奨いたします。アップグレードは、不揮発性RAM(NVRAM)に保存されている設定には影響しません。 ただし、正しい手順が正しく実行されていないと、この状況が発生する可能性があります。

注：このセクションでは、Cisco IOS イメージをコピーする方法を説明する 3 つの例を紹介します。イメージをコピーするためには、これらの方法のいずれかを使用できます。

- 例 1：TFTP サーバから flash: へイメージをコピーする。

- 例 2：TFTP サーバから slot1: へイメージをコピーする。

- 例 3：Cisco IOSイメージをflash:コピーする。

例 1：TFTP サーバから flash: へイメージをコピーする。

TFTP サーバから新しいイメージをアップグレードします。copy tftp:flash: コマンドを使用して、tftp から CGR フラッシュにバンドル イメージをコピーします。 コマンドを使用して TFTP サーバからフラッシュへイメージをコピーします。

2600>enable

Password:xxxxx

2600#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.2

!--- 10.10.10.2 is the IP address of the TFTP server

Source filename []? c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

Destination filename [c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin]?

Accessing tftp://10.10.10.2/c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin...

Erase flash: before copying? [confirm]y

!--- If there is not enough memory available, erase the Flash.

!--- If you have sufficient memory you can type n and press enter

Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]y

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeee ...erased

Erase of flash: complete

Loading c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin from 10.10.10.2 (via Ethernet0/0): !!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 29654656/49807356 bytes]

Verifying checksum...  OK (0xAC8A)

29654656 bytes copied in 56.88 secs (80383 bytes/sec)

コピー プロセスが終了するまで数分かかります。処理時間は、ネットワークごとに異なります。コピー プロセスの実行中、どのファイルにアクセスしているかを示すメッセージが表示されます。

感嘆符（!） は、コピー プロセスが実行中であることを示します。それぞれの感嘆符は、10 個のパケットが正常に転送されたことを示しています。イメージがフラッシュ メモリに書き込まれた後、イメージのチェックサム検証が行われます。

例 2：TFTP サーバから slot1: へイメージをコピーする。

TFTP サーバから新しいイメージをアップグレードします。slot1:ファイル システムを選択した場合は、copy tftp:slot1: コマンドを使用して TFTP サーバから slot1 にイメージをコピーします。

3600#copy tftp: slot1:

Address or name of remote host []? 172.16.173.10

!--- 172.16.173.10 is the IP address of the TFTP server

Source filename []? c3640-i-mz.122-7b.bin

Destination filename [c3640-i-mz.122-7b.bin]?

Accessing tftp://172.16.173.10/c3640-i-mz.122-7b.bin...

Erase slot1: before copying? [confirm]n

!--- You specify "n" because there is enough memory available.

Loading c3640-i-mz.122-7b.bin from 172.16.173.10 (via Ethernet1/0):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!

[OK - 5996844/11993088 bytes]

Verifying checksum...  OK (0x13F0)

5996844 bytes copied in 67.708 secs (89505 bytes/sec)

3600#

コピー プロセスが終了するまで数分かかります。処理時間は、ネットワークごとに異なります。コピー プロセスの実行中、どのファイルにアクセスしているかを示すメッセージが表示されます。

感嘆符（!） は、コピー プロセスが実行中であることを示します。それぞれの感嘆符は、10 個のパケットが正常に転送されたことを示しています。イメージがフラッシュ メモリに書き込まれた後、イメージのチェックサム検証が行われます。

例 3：Cisco IOSイメージをflash:コピーする。

ルータを TFTP サーバとして設定できます。flash:ファイル システムを選択した場合は、copy tftp:flash: コマンドを使用して、tftp から CGR フラッシュにバンドル イメージをコピーします。コマンドを使用して、TFTP サーバからフラッシュへイメージをコピーします。

Router-tftp(config)#tftp-server flash:c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin

!--- Router-tftp is configured as the TFTP server.

7200#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 172.22.1.84

Source filename []? c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin

Destination filename [c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.84/c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin...

Erase flash: before copying? [confirm]n

Loading c7200-a3js-mz.122-15.T16.bin from 172.22.1.84 (via GigabitEthernet0/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 19187152 bytes]

Verifying checksum...  OK (0x15C1)

19187152 bytes copied in 482.920 secs (39732 bytes/sec)

手順 7：ファイル システムでの Cisco IOS イメージの確認

ファイル システム内のイメージを確認します。

2600#dir flash:

Directory of flash:/

1  -rw-    29654656                    <no date>  c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

49807356 bytes total (20152636 bytes free)

2600#verify flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

Verifying file integrity of flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin...........

................................................................................

................................................................................

.............................Done!

Embedded Hash   MD5 : 1988B2EC9AFAF1EBD0631D4F6807C295

Computed Hash   MD5 : 1988B2EC9AFAF1EBD0631D4F6807C295

CCO Hash        MD5 : 141A677E6E172145245CCAC94674095A

Signature Verified

Verified flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

別の %SIGNATURE エラー メッセージと実行する必要のある操作についての情報は、『システム メッセージ ガイド』を参照してください。

ステップ 8：コンフィギュレーション レジスタの確認

この値を確認し、コマンドconfig-register <value>でこの値を変更するには、show versionコマンドを使用します。show versionの出力の最終行に表示される値は、0x2102に設定する必要があります。

2600#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2600(config)#config-register 0x2102

2600(config)#^Z

手順 9：ブート変数の確認

Cisco IOSイメージがフラッシュ内にあるかどうか、フラッシュ内の最初のファイルがCisco IOSソフトウェアイメージではなく、コンフィギュレーションファイルまたはその他のファイルである場合は、指定されたイメージをブートするためにboot system文を設定する必要があります。この文が設定されていない場合、ルータはコンフィギュレーション ファイルまたはフラッシュの最初のファイルを使ってブートを実行しようとするため、正常に動作しません。フラッシュに Cisco IOS ソフトウェア イメージ 1 ファイルしかない場合は、このステップは不要です。

2600#show run | include boot

boot system flash:c2600-adventerprisek9-mz.123-21.bin

2600#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

2600(config)#no boot system

2600(config)#boot system flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin

2600(config)#^Z

同様に、Cisco IOSイメージがslot1にある場合は、古いCisco IOSをポイントするブート変数をまず削除する必要があり、その後、ルータを新しいCisco IOSでブートするように設定する必要があります。

3600# show run | include boot

boot system slot1:c3640-i-mz.120-22.bin

3600#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3600(config)#no boot system

3600(config)#boot system slot1:c3640-i-mz.122-7b.bin

3600(config)#^Z

手順 10： Save 設定とルータのリロード

Save  ルータをリロードします。

2600#write memory

2600#reload

Proceed with reload? [confirm]

Jan 24 20:17:07.787: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason:

Reload Command.

ステップ 11：Cisco IOS アップグレードの確認

ルータで正しいイメージが稼働していることを確認します。

リロードが完了したら、ルータは目的のCisco IOSソフトウェアイメージを実行する必要があります。Cisco IOS ソフトウェアを確認するには、show version コマンドを発行します。

2600#show version

00:22:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Cisco IOS Software, C2600 Software (C2600-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(12),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 17-Nov-06 11:18 by prod_rel_team

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)

2610 uptime is 22 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "flash:c2600-adventerprisek9-mz.124-12.bin"

slot1にCisco IOSがある3600ルータのshow version出力を次に示します。

3600#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.2(7b), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 04-Mar-02 20:23 by pwade

Image text-base: 0x600089A8, data-base: 0x60A6A000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(19)AA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (f)

Router uptime is 2 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "slot1:c3640-i-mz.122-7b.bin"

cisco 3640 (R4700) processor (revision 0x00) with 59392K/6144K bytes of memory.

Processor board ID 10524422

R4700 CPU at 100Mhz, Implementation 33, Rev 1.0

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

4 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.

125K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board System flash (Read/Write)

20480K bytes of processor board PCMCIA Slot0 flash (Read/Write)

20480K bytes of processor board PCMCIA Slot1 flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

関連情報

- Cisco IOS ソフトウェア リリースの選択方法

- PCMCIA フラッシュの互換性マトリクスとファイル システム情報

- シスコ製品のサポートとダウンロード