内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

製品番号

機能

ケーブル

プラットフォームのサポート

既知の問題

ハードウェアの故障

サンプル コンフィギュレーション

関連情報

概要

Cisco 2600 および 1700 シリーズのデュアル シリアル ポート WAN インターフェイス カード（WIC）は、適切なトランジション ケーブルと一緒に使用されたときにさまざまな電気インターフェイスをサポートするためのシスコの新しい小型高密度スマート シリアル コネクタを特長とします。2 つのケーブルは WIC で 2 つのポートをサポートする必要があります。WIC の各ポートは異なる物理インターフェイスであり、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）、フレーム リレー、データ端末機器/データ通信機器（DTE/DCE）といったさまざまなプロトコルをサポートできます。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

製品番号

WIC-2T

2 ポート シリアル WAN インターフェイス カード

機能

WIC-2T は、スマート シリアル コネクタを使用して 2 つのシリアル ポートを提供します。

- 最高速度 115.2 kbps（ポートあたり）、最小 600 bps の非同期サポート。600 bps より低い速度で実行する必要がある場合は、代わりに補助ポートを使用します。

- ポートあたり最高速度 8 Mbps の同期サポート。

- NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W、または Cisco 2600 シャーシ WIC スロットで使用する場合、8 Mbps で 1 つのポートをサポートします。そのネットワーク モジュールまたは Cisco 2600 シャーシのその他すべての WIC は使用しないでください。

- NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W、または Cisco 2600 シャーシ WIC スロットで使用する場合、4 Mbps でそれぞれ 2 つのポートをサポートします。そのネットワーク モジュールまたは Cisco 2600 シャーシのその他すべての WIC は使用しないでください。

- 2691、3725、3745 のすべてのポートで同時に 8 Mbps をサポートします。制限なしそれぞれ 8 Mbps で最大 6 つのポート。

注：4 MHzを超えるクロックレートでは、X.21インターフェイスプロトコルは推奨されません。4 MHz を超えるクロック レートの場合、V.35 インターフェイスが推奨されます。

ケーブル

WIC-2T のシリアル ポートにはスマート シリアル ケーブルが必要です。次の表に、WIC-2T カードで使用できるケーブルの部品番号を示します。

ケーブル タイプ

製品番号

長さ

オス型/メス型

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

RS-232 DTE

CAB-SS-232MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

RS-449 DTE

CAB-SS-449MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

RS-449 DCE

CAB SS-449FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

3 m（10 フィート）

メス

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

3 m（10 フィート）

オス

EIA-530A DTE

CAB-SS-530AMT(=)

3 m（10 フィート）

オス

プラットフォームのサポート

Platform

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620、3640、3660

Cisco 3631

3745

キャリア モジュール

不要

不要

オンボード

NM-2W

オンボード

NM-2W

NM-1E2W、NM-1E1R2W、NM-2E2W

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W NM-2FE2W、NM-2W

不要

オンボード

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W

Cisco IOS® サポート

サポートされていません

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

Cisco IOS バージョン 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

すべての Cisco IOS のバージョン

Cisco IOS バージョン 12.2(8)T1

サポートされていません

Cisco IOS バージョン 12.0(7)XK、12.1(1)T、12.2、12.2T

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

Cisco 1600 シリーズにはシリアル通信コントローラがないため、WIC-2T をサポートすることはできません。

NM-1E2W、NM-1E1R2W および NM-2E2W ネットワーク モジュールにはハードウェアに制限があるため、WIC-2T をサポートするだけの十分な電源性能はありません。

既知の問題

show version コマンドが WIC-2T を「low-speed」として表示します。 これは表示（外観上）のみの問題です。

ハードウェアの故障

WIC-2T と WIC-2A/S は、過剰な静電放電により損傷する可能性があります。この静電放電は複数の方法で最小限に抑えることができます。

- エンドツーエンドでシールド付きケーブルを使用します。

- +/- 18 v を超えるサージから保護するデータ サージ プロテクタを使用します。

- 光アイソレータを使用します（最適な保護）。

サンプル コンフィギュレーション

以下に、WIC-2T インターフェイス カードの設定例を示します。

注：ここで使用されているフレーミング、クロック、ラインコードのパラメータまたはコマンドはありません。これは、このカードには統合チャネル サービス ユニット/データ サービス ユニット（CSU/DSU）がないためです。 外部の CSU/DSU を使用する必要があります。

コンフィギュレーション

maui-soho-02(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)#no shutdown

WIC-2T カードの設定の詳細については、シリアル インターフェイスの設定を参照してください。

関連情報

- 1 ポート/2 ポート シリアル WAN インターフェイス カード

- Cisco ネットワーク モジュールの概要