内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

プラットフォームのサポート

コンフィギュレーション

関連情報

概要

このドキュメントでは、4 ポートおよび 8 ポートの非同期/同期ネットワーク モジュールについて説明します。

4ポート(NM-4A/S)および8ポート(NM-8A/S)非同期/同期（非同期/同期）ネットワークモジュールは、最大115.2 kbpsの非同期接続を提供し、最大128 kbpsの同期接続を提供します。これらのモジュールは、Cisco 2500およびCisco 7000シリーズルータで使用されるものと同様に、60ピンの「5-in-1」ケーブルを使用します。

図1：非同期/同期ネットワークモジュール

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

「プラットフォームサポート」セクションを参照してください。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

製品番号

このセクションでは、製品番号について説明します。

- NM-4A/S:4ポート非同期/同期ネットワークモジュール

- NM-8A/S:8ポート非同期/同期ネットワークモジュール

機能

4ポート(NM-4A/S)および8ポート(NM-8A/S)非同期/同期（非同期/同期）ネットワークモジュールの機能を次に示します。

- 4つまたは8つの非同期/同期ポートがあります。

- Cisco 60ピンの「5-in-1」コネクタを使用します（Cisco 2500およびCisco 7000と同じ）。

- Cisco 2500およびCisco 7000と同じケーブルを使用します。

- 最大速度は、非同期の場合は115.2 kbps、同期の外部クロックの場合は128 kbps、内部クロックの場合は125 kbpsです。

プラットフォームのサポート

次の表に、サポートされるプラットフォームを示します。

Cisco IOS® ソフトウェアのサポート

Cisco 2600、2600XM

Cisco 3620、3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

NM-4A/S

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

NM-8A/S

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

すべての Cisco IOS のバージョン

注：提供されているCisco IOSソフトウェアリリースは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最低限のバージョンです。ご使用のネットワークデバイスに適したソフトウェアの選択、Cisco IOSおよびCatOSリリースへのソフトウェア機能の照合、IOSリリースの比較、ハードウェアをサポートするソフトウェアリリースの確認には、Software Advisor(登録ユーザ専用)を使用してください。

コンフィギュレーション

4ポートおよび8ポートの非同期/同期ネットワークモジュールでは、インターフェイスはinterface serial <slot>/<unit>として扱われます。単位は右から左、下から上の順に番号付けされています。

これらのモジュールのデフォルト設定は同期です。非同期通信用にモジュールを設定するには、physical-layer asyncコマンドを使用します。非同期設定のセクションを次に示します。

maui-soho-01(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-01(config-if)#physical-layer async

!--- Places the interface in asynchronous mode. !--- Continue to configure this Serial interface as you would configure !--- an Async Interface.

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#async mode interactive

maui-soho-01(config-if)#async default routing

maui-soho-01(config-if)#dialer in-band

maui-soho-01(config-if)#dialer map ip 10.0.0.2 name maui-nas-01 broadcast 5551111

!--- These commands are part of a broader DDR configuration.

このようなインターフェイスにモデムを接続する場合は、『AUX ポート上のモデムを使用したダイヤルアウトの設定』を参照してください。このドキュメントでは AUX ポートを使用します。ただし、設定は非常によく似ています。

インターフェイス番号を回線番号にマッピングするには、まずスロット番号に32を掛け、次にユニット番号を追加し、1を追加します。行番号= (<slot> * 32) + <unit> + 1。

デフォルトの同期モードに戻すには、physical-layer syncコマンドまたはno physical-layer asyncコマンドを使用します。インターフェイスを通常のシリアル動作に設定する方法については、『シリアル インターフェイスの設定』を参照してください。

関連情報

- シリアル インターフェイスの設定

- AUX ポート上のモデムを使用したダイヤルアウトの設定

- ユニバーサル ゲートウェイおよびアクセス サーバ製品のサポート<

- ダイヤル – アクセス：テクノロジーに関するサポートページ

- テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems