内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

プラットフォームのサポート

コンフィギュレーション

回線番号

フィールド通知

関連情報

概要

16 ポート（NM-16A）および 32 ポート（NM-32A）非同期ネットワーク モジュールは、16 または 32 個の EIA/TIA-232（以前の RS-232）データ端末装置（DTE）シリアル インターフェイスを 134.4 kbps の速度で提供します。これらのモジュールでは CAB-OCTAL-ASYNC= や CAB-OCTAL-MODEM= などの 68 ピン オクタル ケーブルを使用します。NM-16A および NM-32A モジュールは、コミュニケーション/ターミナル サーバ設定で他のデバイスのコンソール ポートにアウト オブ バンド接続を提供するために使用されることがよくあります。

前提条件

要件

「プラットフォームのサポート」を参照してください。

使用するコンポーネント

「プラットフォームのサポート」を参照してください。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

製品番号

NM-16A - 16 ポート非同期ネットワーク モジュール

NM-32A - 32 ポート非同期ネットワーク モジュール

機能

- 16 または 32 の非同期ポート。

- 68 ピン コネクタ：CAB-OCTAL-ASYNC= または CAB-OCTAL-MODEM= を使用します。

- すべてのポートで同時に 134 kbps 非同期をサポートします。

- Cisco 3640 あたり最大で 3 つ、Cisco 3620 あたり 1 つ、Cisco 2600 あたり 1 つのモジュールをサポートします。

プラットフォームのサポート

Platform

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620

Cisco 3631

Cisco 3640

Cisco 3660

Cisco 2691、3725、3745

NM-16A

11.3(3)T、12.0(1)、12.0(1)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.3(1)

12.1(14)、12.2(12)、12.2(8)T1、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

11.2(7)P、11.3(1)、11.3(1)T、12.0(1)、12.0(1)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.3(1)

12.2(8)T1、12.3(1)、12.3(2)T

11.2(7)P、11.3(1)、11.3(1)T、12.0(1)、12.0(1)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.3(1)、12.3(2)T

12.0(5)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

12.2(13)T、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

NM-32A

11.3(3)T、12.0(1)、12.0(1)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.3(1)

12.1(14)、12.2(12)、12.2(8)T1、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

11.2(7)P、11.3(1)、11.3(1)T、12.0(1)、12.0(1)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.3(1)

12.2(8)T1、12.3(1)、12.3(2)T

11.2(7)P、11.3(1)、11.3(1)T、12.0(1)、12.0(1)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.3(1)、12.3(2)T

12.0(5)T、12.1(1)、12.1(1)T、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

12.2(13)T、12.2(11)YT、12.3(1)、12.3(2)T

注：提供されているCisco IOS®ソフトウェアリリースは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最低限のバージョンです。Software Advisor（登録済みのお客様専用）を使用して、ご使用中のネットワーク デバイス用の適切なソフトウェアを選択します。ソフトウェア機能を Cisco IOS と CatOS のリリースに照合し、IOS の各リリースを比較し、使用しているハードウェアをサポートしているソフトウェアを探してください。

コンフィギュレーション

NM-16A および NM-32A モジュールは、他のデバイスのコンソール ポートにアウト オブ バンド接続を提供するために使用されることがよくあります。コミュニケーション サーバとしてルータを設定するには、次のドキュメントを参照してください。

- ルータ コンソール アクセス用のターミナル/コミュニケーション サーバの設定

- Sun コンソール アクセス用コミュニケーション/ターミナル サーバの設定

一般的なモデム設定については、『NM-8AM または NM-16AM アナログ モデム モジュールでのダイヤルアウト設定』を参照してください。このドキュメントでは NM-16A および NM-32A モジュールについて言及していませんが、構成の概念は適用されます。

詳細については、『アクセス：ダイヤル技術のサポート ページ』を参照してください。

16 および 32 ポート非同期ネットワーク モジュールでは、インターフェイスは interface async <line number> として処理されます。

回線番号

Cisco IOS ソフトウェアの以前のリリースでは、ネットワーク モジュール スロットあたり 16 個の非同期回線番号が予約されていました。これは、32 ポート非同期ネットワーク モジュールで問題が発生する原因となっていました。したがって、NM-16A または NM-32A モジュールが Cisco 3600 にインストールされると、Cisco IOS ソフトウェアはスロットあたり 32 個の回線番号を予約します。これは、スロットあたり 16 個の回線番号に基づいた非同期設定があるシステムに NM-16A または NM-32A モジュールがインストールされる場合に問題を引き起こします。補助ポートは Cisco 2600 および Cisco 3620 では回線 65、Cisco 3640 では回線 129 になりました。シャーシの回線番号付けを確認するには、show line コマンドを使用します。

line number = (<slot> * 32) + <unit> + 1

詳細については、『Cisco 3600 シリーズ ルータにおける非同期回線の番号付け』を参照してください。

フィールド通知

- 重要なお知らせ：Cisco アクセス サーバにおけるターミナル サーバのブレーク文字

関連情報

- 製品およびダイヤル技術のサポートページへのアクセス

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems