内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

製品番号

機能

機能サポート

プラットフォームのサポート

コンフィギュレーション

回線番号

Firmware Upgrade

Field Notices

MICA-6MODモジュールによるフィールドアップグレード

関連情報

概要

デジタル モデム ネットワーク モジュールは、Cisco 3600 プラットフォーム シリーズのダイヤル アクセスの柔軟性と拡張性を大幅に向上します。各ネットワーク モジュールは、最大 30 のデジタル モデムをサポートします。デジタル モデム ネットワーク モジュールは、単一または二重の T1/E1 ネットワーク モジュールを使用して、最高 56 Kbps の速度で、（2 つの NM-DM ネットワーク モジュールを使用して）最大 60 のリモート モデム ユーザをサポートします。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、シングルまたはデュアルT1/E1ネットワークモジュールを使用するデジタルモデムネットワークモジュールに基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

製品番号

次の表に、ネットワークモジュールの製品番号を示します。

製品番号

説明

NM-6DM

6つのデジタルモデムがインストールされたネットワークモジュール

NM-12DM

12デジタルモデム搭載ネットワークモジュール

NM-18DM

18デジタルモデム搭載ネットワークモジュール

NM-24DM

24デジタルモデム搭載ネットワークモジュール

NM-30DM

30デジタルモデム搭載ネットワークモジュール

MICA-6MOD=

6つのモデムを搭載したモデムカード

MMTL-3600-6

Advanced Modem Managementテクノロジーライセンス6ポート^1

MMTL-3600-12

Advanced Modem Managementテクノロジーライセンス12ポート^1

MMTL-3600-18

Advanced Modem Managementテクノロジーライセンス18ポート^1

MMTL-3600-24

Advanced Modem Managementテクノロジーライセンス24ポート^1

MMTL-3600-30

Advanced Modem Managementテクノロジーライセンス30ポート^1

1:Cisco IOS®ソフトウェアとフィーチャセットが必要です。

機能

- 最大30台のモデムを6台単位で搭載

- Cisco IOSバージョン11.3(4)T1以降を搭載したCisco 3620およびFast Ethernet + T1ネットワークモジュールまたはFast Ethernet Plus E1ネットワークモジュールでサポートされます。

- MICA-6MOD=（6DM=と同じ）を使用して、フィールドを6単位でアップグレード。

- AS5300と同じMICAモデムを使用します(注：12ポートモジュールは使用できません)。

- T1、E1、およびIntegrated Services Digital Network(ISDN)Basic Rate Interface（BRI；基本速度インターフェイス）(BRIネットワークモジュールから、BRI WANインターフェイスカード(WIC)ではなく)からアナログデータコールを取り出し、モデムにルーティングします。

詳細については、データシートを参照してください。

機能サポート

次の表に、使用可能な機能と、その機能をサポートするために必要なソフトウェアを示します。

機能

必要なソフトウェア

ISDN BRI音声コールのサポート

Cisco IOSバージョン12.0(2)XC、12.0(3)T以降

56kフレックス

MICAファームウェア2.2以降

V.90

MICAファームウェア2.5.1.0およびCisco IOSバージョン11.2(16)Pまたは11.3(5)T以降

ダイヤルアウト、ファックスモデム

MICAファームウェア2.5.1.0およびCisco IOSバージョン11.3(5)T以降

T1 CASシグナリング（チャネライズドT1）

Cisco IOSバージョン11.3(3)T以降

R2シグナリング（チャネライズドE1）

Cisco IOSバージョン12.0(1)T以降

V.110

Cisco IOSバージョン12.1(5)T以降

プラットフォームのサポート

次の表に、ネットワークモジュールをサポートする各種プラットフォームとCisco IOSソフトウェアバージョンを示します。

製品名

Cisco 2600、2600XM、および2691

Cisco 3620

Cisco 3631

Cisco 3640

Cisco 3660

Cisco 3725 および 3745

NM-6DM、NM-12DM、NM-18DM、NM-24DM、NM-30DM

サポートされていません

Cisco IOSバージョン11.3(4)T1、12.0T、12.0XK、12.1、12.1T、12.2、および12.2T

サポートされていません

Cisco IOSバージョン11.2(9)XA、11.2(10)P、11.3(2)T、およびすべての12.x

Cisco IOSバージョン12.0(7)XK、12.1T、12.2、および12.2T

すべての Cisco IOS ソフトウェア バージョン

注：NM-DMモジュールは、Cisco 3620のCisco IOSバージョン12.0ではサポートされていません。Cisco IOSバージョン12.0T以降を使用する必要があります。

活性挿抜（ホットスワップ）には、Cisco IOSバージョン12.1(1)T（3660および3700プラットフォームでのみサポート）が必要です。

コンフィギュレーション

デジタルモデムネットワークモジュールでは、インターフェイスはインターフェース非同期（回線番号）として扱われます。

回線番号

Cisco IOSソフトウェアの旧バージョンでは、ネットワークモジュールスロットごとに16個の非同期回線番号が予約されています。ただし、NM-16A、NM-32A、またはデジタルモデムがCisco 3600シリーズにインストールされている場合、Cisco IOSソフトウェアはスロットごとに32の回線番号を予約します。これは、NM-16A、NM-32A、またはデジタルモデムが、スロットあたり16の回線番号に基づく非同期設定をすでに持つシステムにインストールされている場合に、問題を引き起こします。Auxポートは、Cisco 3620では回線65、Cisco 3640では回線129になります。show lineコマンドを使用して、シャーシの回線番号を確認します。

line number = (<slot> * 32) + <unit> + 1

詳細は、『Cisco 3600 シリーズ ルータにおける非同期回線の番号設定』を参照してください。

設定例については、『Cisco 3640 BRIを使用したモデム接続の設定』または『統合モデムの設定と管理』を参照してください。この設定は、このデジタルモデムネットワークモジュールを搭載した任意のルータに適用できます。

Firmware Upgrade

推奨されるモデムポートウェアのバージョンとモデムのアップグレード手順については、『MICA推奨ポートウェアバージョン』および『内部デジタルモデムを搭載したCiscoルータにおけるモデムファームウェア/ポートウェアのアップグレード』を参照してください。

Field Notices

次のField Noticeには、ネットワークモジュールに関する追加情報が記載されています。

- 重要なお知らせ：Cisco 3600 T1/E1 PRI モジュール アップグレード

- 重要なお知らせ：Cisco 3600 基本インターフェース (BRI) ネットワークモジュールのアップグレードを伴うデジタルモデムの使用

MICA-6MODモジュールによるフィールドアップグレード

デジタルモデムネットワークモジュールへのMICA-6MOD=アップグレードの挿入

MICA-6MOD=

関連情報

- T1/E1 およびデジタル モデム ネットワーク モジュールによる Cisco 3600 ルータの設定

- Cisco 3640 BRI モデム接続設定

- 統合モデムの設定と管理

- MICA 6ポートモジュールのATコマンドセットとレジスタの要約

- MICA モデムのステータスおよび切断理由

- MICAポートウェアリリースノート

- アナログおよびデジタル モデム ネットワーク モジュールの OIR サポート

- ダイヤルおよびアクセスに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems