目次

概要

要件

使用するコンポーネント

問題

解決策

概要

この資料はこのエラーメッセージを解決するためにプロセスを説明したものです:

MCASTFWD-3-NO_SH_MEM: mcastfwd Failed to allocate shared memory

mfwd_mrib_get_route_buffer()

要件

Cisco は Cisco NXos CLI のナレッジがあることを推奨します。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Nexus 3000 シャーシ

- Nexus 5500 シャーシ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

問題

スイッチはこのエラーを報告します:

MCASTFWD-3-NO_SH_MEM; mcastfwd [3208] は共用メモリ mfwd_mrib_get_route_buffer() を割り当てませんでした

解決策

このエラーメッセージは 2 つの問題が原因であるかもしれません:

1. Ciscoバグ IDCSCTN95676 （3k）
Nexus 30xx シリーズ スイッチで、「共用メモリ mfwd_mrib_get_route_buffer()」を割り当てられなくて表示するかもしれません。

このメッセージは処理するために利用可能 なバッファの一時的な状態を時 CPU を見つけるインターネット グループ管理プロトコル（IGMP） 加入/許可の高い率示しません。 この条件は一時で、システムの overal 機能影響があります。

不具合は動作を文書化するためにファイルされました。 これはソフトの欠陥ではないです。

2. Ciscoバグ IDCSCTL73025 （5k）
このメッセージは 2 つの原因による Nexus 55xx ログオンされます:

- 多重マルチキャストは発生します加入します
Nexus 55xx は 4,000 の mroutes を処理できるはずです。 このメッセージは一般的におよそ 1,000 の mroutes を記録 し始めます。 これはプロダクション トラフィックに影響を及ぼしません。

エントリの他は一定時間にわたり検出されます。

- 不安定状態は発生します
これは多数の mroutes の組み合せかもしれません（いくつかソースへの有効なルートなしで）である。

出力を得て下さい:

show ip mroute sum vrf all

例：

VPN Routing and Forwarding （VRF）のための IPマルチキャストルーティング 表「デフォルト」

ルーティングの総数: 923

総数の（*、G）ルーティング: 0

総数の（S、G）ルーティング: 922

（*、G プレフィクス）ルーティングの総数: 1

グループ数: 921、グループごとの荒い平均ソース: 1.0

CSCtl73025 はバージョンで固定されます: 6.0(2)N1(1)。