内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、シスコのサービス統合型ルータ(ISR)2900シリーズでDHCPを使用してデュアルISPフェールオーバーを設定する手順について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

ネットワーク図

設定

この設定は、ルータ上に2つのISPの終端があり、両方ともISPからDHCP経由でIPアドレスを取得する場合に便利です。

CLIENT#sh ip int b

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0 10.106.38.136 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1.200 2.2.2.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/2 unassigned YES NVRAM down down

Loopback0 11.11.11.11 YES NVRAM up up

interface gigabitethernet 0/1.100とinterface gigabitethernet 0/1.200は、それぞれ2つのISPからdhcp ipアドレスを取得する2つのインターフェイスです。

interface gigabitethernet 0/1.100はプライマリで、interface gigabitethernet 0/1.200はセカンダリです。

スタティックルートの設定：

AD値が高いセカンダリルート：

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.200 dhcp 200

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 dhcp

インターフェイス 設定

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.100

Building configuration...

Current configuration : 112 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip dhcp client route track 2

ip address dhcp

end

注：インターフェイスでip address dhcpコマンドを発行する前に、ip dhcp clientコマンドを設定する必要があります。ip dhcp clientコマンドがチェックされるのは、DHCPからIPアドレスが取得されたときだけです。DHCPからIPアドレスを取得した後でip dhcp clientコマンドを発行すると、次回ルータがDHCPからIPアドレスを取得するまで、そのコマンドは有効になりません。

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.200

Building configuration...

Current configuration : 82 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.200

encapsulation dot1Q 200

ip address dhcp

end

IPサービスレベル契約(SLA):ルートソーシングのプライマリインターフェイスが追跡されます。

CLIENT#sh run | sec ip sla

track 2 ip sla 2 reachability

ip sla 2

icmp-echo 11.11.11.11 source-interface GigabitEthernet0/1.100

ip sla schedule 2 life forever start-time now

ip sla auto discovery

CLIENT#sh ip route

C 1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L 1.1.1.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L 2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

トラックがアップすると、デフォルトゲートウェイはプライマリへのルートを指します。

CLIENT#sh ip route track-table

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [up]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [up]

CLIENT#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 1.1.1.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.1, GigabitEthernet0/1.100

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

トラックがダウンすると、デフォルトゲートウェイはセカンダリに向けてルートを指定します。

CLIENT#sh ip route track-table

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [down]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [down]

CLIENT#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 2.2.2.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [200/0] via 2.2.2.1, GigabitEthernet0/1.200

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        10.106.38.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L        10.106.38.136/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。