内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

CMMの概要

CMMレイアウト

便利なCMM画面

ログイン画面

システム情報画面

イベントログ画面

シャーシハードウェアトポロジ画面

CMMファームウェアのアップグレード

CMMリカバリ

概要

このドキュメントでは、同じシャーシ内にCiscoブレードスイッチを含む導入用のChassis Management Module(CMM)に関する基本情報について説明します。

注：CMMモジュールに関する設定、構成、およびトラブルシューティング情報については、IBM Webサイトを参照することをお勧めします。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- IBMブレードシャーシ

- Ciscoブレードスイッチ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco B22シリーズファブリックエクステンダ(FEX)

- IBM CMM

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

CMMの概要

CMMは、インストールされているすべてのシャーシコンポーネントを設定および管理するホットスワップモジュールです。IBMシャーシはCiscoブレードスイッチをホストするために使用されるため、CMMの機能と設定方法を理解しておくことをお勧めします。

注：これはIBM製品であり、IBMはそれを所有し、管理します。

CMMには、次の機能があります。

- シングルシャーシ管理

- 電源制御およびファン管理

- シャーシとコンピュートノードの初期化

- シャーシ管理ネットワーク

- 診断

- サービスデータ収集およびCall Homeサービス

- リソース検出およびインベントリ管理

- リソースアラートおよびモニタリング管理

- シャーシおよびコンピューティングノードの電源管理

- ネットワーク管理

CMMレイアウト

次の図は、CMMの物理コンポーネントレイアウトを示しています。

便利なCMM画面

このセクションでは、より便利なCMM画面について説明します。

注：このセクションのイメージは、CMMモジュールにログインした状態でWebブラウザから取得したものです。この例では、CMMのIPアドレスは10.122.166.119です。

ログイン画面

次の図に、CMMログイン画面を示します。

システム情報画面

[システム情報(System Information)]画面には、ブレードシャーシ内のモジュールが視覚的に表示されます。

イベントログ画面

イベントログを確認するには、[Events]タブをクリックし、[Event Log]を選択します。

シャーシハードウェアトポロジ画面

シャーシのハードウェアトポロジを表示するには、[Chassis Management]タブをクリックして、[Hardware Topology]を選択します。

これらの図に示すように、ブレードシャーシに表示する情報に応じて、CMM GUIを簡単にナビゲートできます。

CMMファームウェアのアップグレード

注：CMMモジュールをアップグレードする方法については、必ずIBMのWebサイトに記載されている手順を参照してください。このセクションの情報は、ラボ環境で作成されたものです。

CMMのファームウェアをアップグレードするには、IBM Webサイトからイメージをダウンロードする必要があります。Googleでcmmイメージの検索を実行し、正しい情報を検索できます。

注：IBM Webサイトから無償でファームウェアアップグレードファイルをダウンロードするには、ログイン情報を使用する必要があります。

フォルダをダウンロードしたら、解凍してxxx.uxpファイルを見つけます。このファイルをファームウェアのアップグレードに使用します。このアップグレードは約10分かかります。

CMMリカバリ

CMM WebインターフェイスからCMMをリセットして再設定するには、次の手順を実行します。

1. まっすぐなペーパークリップまたは類似のツールを使用して、リセットボタンを15秒間押し続け、CMMを製造元のデフォルト設定にリセットします。

ヒント：リセットボタンとその位置の詳細については、IBM Flex System情報ページの「CMMコントロールとインジケー タ」セクションを参照してください。

2. ラップトップまたはワークステーションからCMMにイーサネットケーブルを直接接続します。

注：これは、デフォルトのIPアドレスを持つ同じサブネット上の別のCMMへの接続を避けるために必要です。

3. ラップトップまたはワークステーションからブラウザを開き、https://192.168.70.100にあるCMMのデフォルトIPアドレスに移動します。

注：サブネットに到達するには、ローカルホストの再設定が必要になる場合があります。

4. デフォルトのユーザー名USERIDとデフォルトのパスコードPASSW0RDを使用してCMMにログインします。すぐにパスワードを変更する必要があります。

5. リセット前と同じ設定でCMMを設定します。

6. オプションで、将来のロックアウト状況で使用する2つ目の管理ユーザアカウントを作成できます。