内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ネットワークモジュールおよびWAN インターフェイスカード (WIC)

Cisco 2600 および 3600 シリーズ ルータ向けネットワーク モジュールとプラットフォームの互換性マトリックス

関連情報

概要

このドキュメントでは、1600、1700、2600、3600、および 3700 シリーズ ルータでの WAN インターフェイス カード（WIC）とプラットフォーム ハードウェアの互換性マトリクスについて説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ネットワークモジュールおよびWAN インターフェイスカード (WIC)

次の表に、ルータとネットワークモジュールまたはWICの関係を示します。

モデル

ネットワークモジュールおよびWAN インターフェイスカード (WIC)

1600

ネットワーク モジュールなし WIC

1700

ネットワーク モジュールなし WIC

2600

ネットワーク モジュール（NM-2W）には WIC が実装されます。組み込み WIC スロット（シャーシ上）にも WIC を実装できます。

3600

ネットワーク モジュール（たとえば NM-1E2W、NM-1FE2W）には WIC が 実装されます。

3700

ネットワーク モジュール（NM-2W）には WIC が実装されます。組み込み WIC スロット（シャーシ上）にも WIC を実装できます。

次の表は、どのルータ モデルがネットワーク モジュールおよび WAN インターフェイス カードをサポートしているかを示したものです。Cisco IOS(R) ソフトウェア リリースのソフトウェア サポートを含むモジュールおよびカードの詳細については、そのモジュールまたはカードのリンクを選択してください。

注：次の表には、音声ネットワークモジュールと音声インターフェイスカード(VIC)は含まれていません。 ボイス関係製品の詳細については、「ボイスハードウェア互換性マトリックス」を参照してください。

モデル

1601(R), 1602(R), 1605-R

1603(R), 1604(R)

1700

2600, 2600XM

ネットワーク モジュール

未使用

未使用

未使用

WIC スロット

NM-2W

WIC/VWIC

WIC-1ADSL 1個のADSLポート

No

No

可能*

可能*

可能*

WIC-1SHDSL 1つのG.SHDSLポート

No

No

可能*

可能*

可能*

* Cisco IOSには最小限の「ADSL」機能セットが必要です。

WIC-1ENET 10 Base-TイーサネットX 1

No

No

Yes

No

No

WIC-1Tシリアル ポート 1 つ

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC36-1B-S/TISDN BRI S/T ポート 1 つ、外部 NT-1 が必要

No

No

No

No

No

WIC36-1B-UISDN BRI U ポート 1 つ、内部 NT-1

No

No

No

No

No

WIC-1B-S/TISDN BRI S/T ポート 1 つ、外部 NT-1 が必要

Yes

No

Yes

Yes

Yes

WIC-1B-UISDN BRI U ポート 1 つ、内部 NT-1

Yes

No

Yes

Yes

Yes

WIC-1DSU-56K4 56/64 KBPS CSU/DSU 1 つ

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC-1B-S/T-LL S/T ポート付き専用回線 ISDN BRI 1 つ

No

Yes

No

No

No

WIC-1DSU-T1 統合 T1 CSU/DSU 付きシリアル ポート 1 つ

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC-2T スマート シリアル コネクタを使うシリアル ポート 2 つ

No

No

Yes

Yes

Yes

WIC-2A/Sスマート シリアル コネクタを使う非同期/同期ポート 2 つ

No

No

Yes

Yes

Yes

WIC-1/2AM1 または 2 ポート V.90 アナログ モデム

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-1MFT-E1 1 ポート RJ-48Multiflex Trunk- E1

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-2MFT-E1 2 ポート RJ-48Multiflex Trunk- E1

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-2MFT-E1-DI 2ポートRJ-48マルチフレックストランク – E1（分岐挿入付き）

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-1MFT-G703 1 ポート RJ-48Multiflex Trunk- E1非構造化G.703 向け

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-2MFT-G703 1 ポート RJ-48Multiflex Trunk- E1非構造化G.703 向け

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-1MFT-T1 1 ポート RJ-48Multiflex Trunk- T1

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-2MFT-T1 2 ポート RJ-48Multiflex Trunk- T1

No

No

Yes

Yes

Yes

VWIC-2MFT-T1-DI 2-Port RJ-48Multiflex Trunk- T1 分岐挿入機能付き

No

No

Yes

Yes

Yes

モデル

3631

2691、3725、3745

3620、3640

3660

ネットワーク モジュール

シャーシの WIC スロット

シャーシの WIC スロット

NM-1FE2W、NM-1FE1R2W、NM-2W

NM-1E2W NM-1E1R2W NM-2E2W

NM-1FE2W NM-1FE1R2W NM-2FE2W NM-2W

NM-1E2W NM-1E1R2W NM-2E2W

NM-1FE2W NM-1FE1R2W NM-2FE2W NM-2W

WIC/VWIC

WIC-1ADSL 1個のADSLポート

No

可能*

可能*

No

可能*

No

可能*

WIC-1SHDSL 1つのG.SHDSLポート

No

Yes

Yes

No

可能*

No

可能*

* Cisco IOSには最小限の「Plus」機能セットが必要です。

WIC-1ENET 10 Base-TイーサネットX 1

No

No

No

No

No

No

No

WIC-1Tシリアル ポート 1 つ

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC36-1B-S/TISDN BRI S/T ポート 1 つ、外部 NT-1 が必要

No

No

No

Yes

No

No

No

WIC36-1B-UISDN BRI U ポート 1 つ、内部 NT-1

No

No

No

Yes

No

No

No

WIC-1B-S/TISDN BRI S/T ポート 1 つ、外部 NT-1 が必要

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC-1B-UISDN BRI U ポート 1 つ、内部 NT-1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC-1DSU-56K4 56/64 KBPS CSU/DSU 1 つ

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC-1B-S/T-LL S/T ポート付き専用回線 ISDN BRI 1 つ

No

No

No

No

No

No

No

WIC-1DSU-T1 統合 T1 CSU/DSU 付きシリアル ポート 1 つ

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

WIC-2Tスマートシリアルコネクタを使用する2つのシリアルポート。

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

WIC-2A/Sスマート シリアル コネクタを使う非同期/同期ポート 2 つ

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

WIC-1/2AM1 または 2 ポート V.90 アナログ モデム

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

VWIC-1MFT-E1 1 ポート RJ-48Multiflex Trunk- E1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

VWIC-2MFT-E1 2 ポート RJ-48Multiflex Trunk- E1

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

VWIC-2MFT-E1-DI 2ポートRJ-48マルチフレックストランク – E1（分岐挿入付き）

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

VWIC-1MFT-G703 1 ポート RJ-48Multiflex Trunk- E1非構造化G.703 向け

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

VWIC-2MFT-G703 2ポートRJ-48マルチフレックストランク – E1（非構造化G.703向け）

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

VWIC-1MFT-T1 1 ポート RJ-48Multiflex Trunk- T1

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

VWIC-2MFT-T1 2 ポート RJ-48Multiflex Trunk- T1

Yes

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

VWIC-2MFT-T1-DI 2-Port RJ-48Multiflex Trunk- T1 分岐挿入機能付き

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Cisco 2600 および 3600 シリーズ ルータ向けネットワーク モジュールとプラットフォームの互換性マトリックス

注：Cisco 1600および1700シリーズルータには、ネットワークモジュール(NM)をサポートするために必要なスロットがありません。

製品番号

説明

2600, 2600XM

3620、3640

3631

3660

2691、3725、3745

NM-1FE1CT1

1 ファースト イーサネット + チャネル化 T1/PRI ネットワーク モジュール

No

Yes

No

Yes

No

NM-1FE1CE1

1ファストイーサネットおよびチャネライズドE1/PRIネットワークモジュール

No

Yes

No

Yes

No

NM-1CT1 NM-2CT1

1/2 ISDN PRI/チャネル化 T1 ネットワーク モジュール

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

NM-1CE1 NM-2CE1

1/2 ISDN PRI/チャネライズドE1ネットワークモジュール

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

NM-1E2W NM-1E1R2W NM-2E2W

イーサネット LAN/WIC ネットワーク モジュール

No

Yes

No

Yes

No

NM-1FE2W NM-1FE1R2W NM-2FE2W

ファースト イーサネット LAN/WIC ネットワーク モジュール

No

Yes

No

Yes

Yes

NM-2W

2 WIC スロット付きネットワーク モジュール（LAN ポートなし）

Yes

Yes

No

Yes

Yes

NM-4B NM-8B

4 または 8 ポート ISDN-BRI ネットワーク モジュール

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

NM-xDM

6～30 ポート デジタル モデム ネットワーク モジュール

No

Yes

No

Yes

Yes

NM-8AM NM-16AM

アナログ モデム ネットワーク モジュール

Yes

Yes

No

Yes

Yes

NM-4A/S NM-8A/S

4 または 8 ポート 非同期/同期 ネットワーク モジュール

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

NM-16A NM-32A

16～32 非同期 ネットワーク モジュール

Yes

Yes

No

Yes

Yes

注：提供されているCisco IOSソフトウェアバージョンは、通常、対象のプラットフォーム、モジュール、または機能をサポートするために必要な最小バージョンです。機能が使用できる Cisco IOS バージョンの全一覧は、Cisco IOS Feature Navigator ツールを参照してください。モジュール、インターフェイス カード、またはシャーシが入っている Cisco IOS バージョンの全一覧は、Hardware Software Compatibility Matrix ツールを参照してください。これらのツールにアクセスするには、登録済みのログイン ユーザでなければなりません。アクセスダイヤル技術に関するツールを参照するには、ここをクリックしてください。

関連情報

- Cisco ネットワーク モジュールの概要

- ボイス - ハードウェア互換性マトリクス

- ダイヤルおよびアクセスに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems