内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

このドキュメントでは、ネットワーク アドレス変換（NAT）を使用した非対称デジタル加入者線（ADSL）のブリッジ設定の設定例を紹介します。 この設定は、Pacific Bell の住宅用 ADSL サービスで機能することがテストで実証済みであり、Pacific Bell が提供する Alcatel ADSL モデムと交換するために使用できます。

イーサネットセグメントをインターネットに「ルーティング」し、サイトとPacific Bellの間で「ブリッジ」するには、bridge irbコマンドを使用します。

NATが使用されているため、内部ネットワーク（およびPacific Bell）は単一のホストとしてインターネット（およびPacific Bell）に見え、外部から見える単一のホストはBridge Virtual Interface(BVI)です。

内部トラフィックをパブリックネットワークにブリッジしないようにするため、ブリッジグループにイーサネットを含めないでください。

この設定により、ルータは内部ネットワークのDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)サーバにもなります。192.168.1.1から192.168.1.253へのプライベートアドレス、Domain Naming System(DNS)サーバからPacific Bellへのサーバ、およびPacific Bellにデフォルトゲートウェイでの独自のアドレスを提供します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0(3)T

- Cisco 1417

- パシフィックベルのレジデンシャルADSLサービス

- この設定は、次の操作で動作することが確認されています。

------------------ show version ------------------

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 1400 Software (C1400-NOSY-M), Version 12.0(5)T1,  RELEASE =

SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 17-Aug-99 10:29 by cmong

Image text-base: 0x02005000, data-base: 0x0277197C

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(3)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ROM: 1400 Software (C1400-RBOOT-R), Version 12.0(3)T,  RELEASE SOFTWARE =

(fc1)

Router1417 uptime is 5 days, 11 hours, 15 minutes

System returned to ROM by power-on

System restarted at 11:05:59 UTC Thu Nov 25 1999

System image file is "flash:c1400-nosy-mz.120-5.T1"

cisco 1417 (68360) processor (revision D) with 13312K/3072K bytes of =

memory.

Processor board ID 14520795, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 ATM network interface(s)

System/IO memory with parity disabled

8192K bytes of DRAM onboard 8192K bytes of DRAM on SIMM

System running from RAM

7K bytes of non-volatile configuration memory.

4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を参照してください。一部ツールについては、ゲスト登録のお客様にはアクセスできない場合がありますことをご了承ください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

Cisco 1417

------------------ show running-config ------------------

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 21:13:19 UTC Tue Nov 30 1999

! NVRAM config last updated at 21:14:45 UTC Tue Nov 30 1999

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname Router1417

!

enable password 0 letmein

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

!

ip dhcp pool ippool1417

network 192.168.1.0 255.255.255.0

dns-server 206.13.28.12 206.13.31.12

default-router 192.168.1.254

!

bridge irb

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 64

no ATM ilmi-keepalive

pvc 8/35

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address <cust-router-ip> 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

ip Nat outside

!

ip default-gateway <pbi-router-ip>

ip Nat pool pbi <cust-router-ip> <cust-router-ip> prefix-length 24

ip Nat inside source list 10 pool pbi overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <pbi-router-ip> permanent

ip http server

!

access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

password 0 letmein

login

!

end

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

- show interface ATM 0：回線がダウンしている場合は、ケーブル接続を確認します。

- show ip nat translations：各内部クライアントのアドレスを変換する必要があるかどうかを確認します。

- debug atm events：モデムの状態を探します。

0x8は、モデムがセントラルオフィス(CO)からの受信を待機していることを意味します。 これは、COとの接続が適切でないことを意味します。接続を確認し、正しいケーブルが使用されていることを確認します。

0x10は、モデムがCOから送信され、現在トレインしていることを意味します。COが接続され、モデムは接続のネゴシエートを試みます。この状態で障害が発生した場合、Cisco 1417のADSLインターフェイスとCOの間に互換性がない可能性があります。正しい仮想パス識別子/仮想チャネル識別子(VPI/VCI)が使用されていることを確認します。

0x20は、アクティブ化が完了し、リンクがアップしていることを意味します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems