内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

シャーシ

シャーシ スロットの概要

関連情報

概要

この文書では、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのハードウェア アーキテクチャの概要を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアに基づいています。

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

シャーシ

Cisco 12000シリーズインターネットルータは、次の設定で使用できます。

Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータ

スイッチング容量

スロット数

コンフィギュレーション

10 Gbps インターネット ルータ

Cisco 12416

320 Gbps

16

フルラック

Cisco 12410

200 Gbps

10

ハーフラック

Cisco 12406

120 Gbps

6

1/4 ラック

Cisco 12404

80 Gbps

4

8 ラック

2.5 Gbps インターネット ルータ

Cisco 12016

80 Gbps（アップグレード可能*）

16

フルラック

Cisco 12012

60 Gbps

12

フルラック

Cisco 12008

40 Gbps

8

1/3 ラック

* Cisco 12016は、スイッチファブリックアップグレードキットを使用してCisco 12416にアップグレードできます。

シャーシ スロットの概要

スロット 0 〜 15 はラインカード（LC）用です（LC を 16 枚サポートしていないシャーシもあります）。 Gigabit Route Processor（GRP; ギガビット ルート プロセッサ）は、これらのスロットのどこにでも配置できます。Cisco 12012では、スロット0と11をGRPに使用することをお勧めします。これらのスロットは冷却されず、GRPは他のLCよりも発熱が少ないためです。12016 と 12416 は、同じシャーシを使用しています。両モデルの違いは、クロック スケジューラ カード（CSC）とスイッチ ファブリック カード（SFC）だけです。 12016 では GSR16/80-CSC と GSR16/80-SFC を使用しているのに対し、12416 では GSR16/320-CSC と GSR16/320-SFC を使用しています。使用中の 12016 を 12416 に「アップグレード」するには、GSR16/80-CSC と GSR16/80-SFC を新しい GSR16/320-CSC および GSR16/320-SFC で置き換えるだけでアップグレードできます。

アラームカードは12008のCSCカードに統合されています。他のすべてのシャーシには個別のアラームカードがあります。次の表に、すべてのシャーシのスロット番号と対応するラインカードを示します。

スロット番号

ライン カード

0 ～ 15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

次の表に、シャーシ固有の情報を示します。

ルータ

スロット番号

ライン カード

12008

24

電源モジュール A1（上部）

26

電源モジュール B1（下部）

12012 -

- アラーム カードは個別には表示されていません。

- スロット0と11はGRPに使用してください。これらのスロットは冷却されず、GRPの発熱が他のLCよりも少ないためです。

24

電源モジュール 1（A1）

25

電源モジュール 2（A2）

26

電源モジュール 3（B1）

27

電源モジュール 4（B2）

28

上部ファンおよびブロワー モジュール

29

下部ファンおよびブロワー モジュール

12016 と 12416

24

上部アラーム カード

25

下部アラーム カード

26

未使用

27

バス ボード

28

上部ファンおよびブロワー モジュール

29

下部ファンおよびブロワー モジュール

12406

24

電源モジュール 1 とアラーム モジュール

25

電源モジュール 2 とアラーム モジュール

28

ブロワー モジュール（上部ファン）

29

ブロワー モジュール（下部ファン）

12410
注：このシャーシには、5つの特定のSFCがあります。

21

SFC3

22

SFC4

24

電源モジュール 1 とアラーム モジュール

25

電源モジュール 2 とアラーム モジュール

28

ブロワー モジュール（上部ファン）

29

ブロワー モジュール（下部ファン）

関連情報

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのアーキテクチャ - スイッチ ファブリック

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのアーキテクチャ：ライン カードの設計

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのアーキテクチャ：メモリの詳細

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのアーキテクチャ：メンテナンス バス、電源とブロアー、およびアラーム カード

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのアーキテクチャ：ソフトウェアの概要

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのアーキテクチャ - パケット スイッチング

- Cisco Express Forwarding（CEF）について

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems