内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

show controller fia コマンド

関連情報

概要

この文書では、show controller fia コマンドの出力の解釈の仕方について説明します。

前提条件

要件

この文書を読むには、次の知識が必要です。

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータの分散アーキテクチャ

このアーキテクチャの詳細は、「Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータのアーキテクチャ」、特に「スイッチ ファブリック」に関する章を参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

show controller fia コマンド

show controller fia コマンドは、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータの Fabric Interface Asic（FIA）コントローラに関する情報を表示するために使用します。FIA は、Gigabit Route Processor（GRP; ギガビット ルート プロセッサ）と Line Card（LC; ラインカード）の両方に存在し、 GRP/LC とスイッチ ファブリック カード（CSC/SFC）間のインターフェイスを提供します。

show controller fia コマンドは、Cisco 12000 シリーズのルータで発生するスイッチ ファブリックに関する問題のトラブルシューティングに非常に重要な役割を果たします。たとえば、Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータにおけるファブリック Ping のタイムアウトおよび障害のトラブルシューティングに使用します。スイッチ ファブリックのトラブルシューティングに関するガイドラインについては、「スイッチ ファブリック（CSC および SFC）のトラブルシューティング」を参照してください。

show controller fia コマンドでは、From Fabric と To Fabric の FIA エラーが区別されています。From Fabric エラーは、スイッチ ファブリックからラインカードまたは GRP に向かうパケット用であり、To Fabric エラーは、ラインカードまたは GRP からスイッチ ファブリック経由で別のカードに向かうパケット用です。

次に、show controller fia コマンドの出力例を示します。

Line 1   12016#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth redundant

Line 3   Master Scheduler: Slot 17

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0          redund overflow 0          cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity  0          cell parity     0          crc32      0

Line 9   Switch cards present:   0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 10  Switch cards monitored: 0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 11  Slot:    16        17          18         19         20

Line 12  Name:   csc0      csc1        sfc0       sfc1       sfc2

--------   --------   --------   --------   --------

Line 13  los    0          0          0          0          0

Line 14  state  Off        Off        Off        Off        Off

Line 15  crc16  0          0          0          0          0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0          req error     0          uni FIFO overflow 0

Line 20  grant parity 0          multi req     0          uni FIFO undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0          uni req       0          crc32 lkup parity 0

Line 22  multi FIFO   0          empty dst req 0          handshake error   0

Line 23  cell parity  0

- Line 2 は、ボックスがフルまたは 4 分の 1 のどちらの帯域幅モードであるか、および現在冗長であるかどうかを示します。

- Line 3 は、どの Clock and Scheduler Card（CSC; クロック スケジューラ カード）が現在マスターであるかを示します。17 はデフォルトのマスターです。

- Lines 7 ～ 15 は、From Fabric FIA のさまざまなエラー カウンタを示します。一部のエラー カウンタの説明は、「スイッチ ファブリック（CSC および SFC）のトラブルシューティング」に記載されています。

- Lines 9 と 10 は、現在存在し（電源が投入されている）監視されている（使用中である）ファブリック カードを示す逆ビット マスクです。 ビットは、次のように分類されます。

7      6      5    4    3    2    1    0

unused unused unused SFC2 SFC1 SFC0 CSC1 CSC0

この場合、0x1F は 00011111 で、すべてのカードが存在することを示します。0x1D は 00011101 で、CSC1 のビットがオフになっていることを示します。

- Line 11 は、次のスロットのヘッダー行です。

0= スロット 16=CSC0

1= スロット 17=CSC1

2= スロット 18=SFC0

3= スロット 19=SFC1

4= スロット 20=SFC2

- Line 13 は、ファブリック カードでクロックの同期を喪失した回数を示します。

- Line 14 は、同期ステータスを示します。「オン」とは、現在同期が取れていないことを意味します。「Off」は同期していることを示します。

- Line 15 は、このファブリック カードと通信しているときに発生した、ファブリックの Cyclic Redundancy Check（CRC; 巡回冗長検査）エラーの回数を示します。この値が高い場合は、通常、ハードウェアが正しく装着されていないことを示します。エラー回数が増加するかどうかを調べることが重要です。増加する場合は、すべてのファブリック カードで増加するのか、1 つのファブリック カードでのみ増加するのかを調べる必要があります。

- Lines 19 ～ 23 は、To Fabric FIA のさまざまなエラー カウンタを示します。一部のエラー カウンタの説明は、「スイッチ ファブリック（CSC および SFC）のトラブルシューティング」に記載されています。

12410 のファブリックの物理構成は多少異なるので、出力も若干異なります。

Line 1   12410#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth, redundant fabric

Line 3   Master Scheduler: Slot 17 Backup Scheduler: Slot 16

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0   redund overflow 0    cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity 0    cell parity 0        crc32 0

Line 9   Switch cards present 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 10  Switch cards monitored 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 11  Slot:   18       19       20      21        22

Line 12  Name:  sfc0     sfc1     sfc2    sfc3      sfc4

-------- -------- -------- -------- --------

Line 13  los   0        0        0        0        0

Line 14  state Off      Off      Off      Off      Off

Line 15  crc16 0        0        0        0        0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0   req error 0       uni fifo overflow 0

Line 20  grant parity 0   multi req 0       uni fifo undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0   uni req 0         crc32 lkup parity 0

Line 22  multi fifo 0     empty dst req 0   handshake error 0

Line 23  cell parity 0

関連情報

- Cisco 12000 シリーズ インターネット ルータにおけるファブリック ping のタイムアウトおよび障害のトラブルシューティング

- スイッチ ファブリック（CSC および SFC）のトラブルシューティング

- ルータのテクニカル サポート

- Cisco IOS ソフトウェアのテクニカル サポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems