内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景

Crashinfo ファイルの内容

Crashinfo ファイルからの情報の取得

TFTP サーバへの Crashinfo ファイルのコピー

Crashinfo ファイルの例

関連情報

概要

このドキュメントでは、crashinfo ファイルの概要、crashinfo の内容、および crashinfo ファイルから情報を取得する方法について説明しています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 1700、3600、7000、7200、7500、および 12000 シリーズ ルータ

- Cisco IOS® ソフトウェア リリース 11.1 以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景

crashinfo ファイルには、最後に発生したクラッシュに関する有用な情報が集められており、ブート フラッシュまたはフラッシュ メモリに保存されています。

データやスタックの破損が原因でルータがクラッシュした場合、このタイプのクラッシュをデバッグするためには、通常の show stacks コマンドの出力より多くのリロード情報が必要になります。リロード情報は、Cisco 12000 Gigabit Router Processor（GRP; ギガビット ルータ プロセッサ）、Cisco 7000 および 7500 Route Switch Processor（RSP; ルート スイッチ プロセッサ）、および Cisco 7200 シリーズ ルータでは、デフォルトで bootflash:crashinfo に書き込まれます。Cisco 7500 Versatile Interface Processor 2（VIP2）では、デフォルトで bootflash:vip2_slot_no_crashinfo（slot_no は VIP2 のスロット番号）に保存されます。Cisco 7000 Route Processor（RP; ルート プロセッサ）では、このファイルはデフォルトで flash:crashinfo に保存されます。

デフォルトの crashinfo ファイルの生成は、次の Cisco IOS ソフトウェア リリースで初めて導入されました。

- RSP と RP の場合：

- 11.1(13)CA1

- 11.1(19)CC

- 11.2(10)P

- 11.3(1)

- 11.3(1)T

- Cisco 7200 の場合：

- 11.1(18)CA

- 11.2(15)P

- 11.3(6)

- 11.3(6)AA

- 11.3(6)NA

- 11.3(6)T

- Cisco 12000 GRP の場合：

- 11.2(11)GS2.1

- 11.2(9)GS7.2

- 11.2(14)GS2.5

crashinfo の収集メカニズムは、次のプラットフォームの Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0、12.1、および 12.2 で使用できます。

- Cisco 1700s の場合：

- 12.1(2)

- 12.1(2)T

- 12.2(1)

- Cisco 2600s の場合：

- 12.1(13)

- 12.2(7)T

- 12.2(7)

- Cisco 3600s の場合：

- 12.2.(12)DA

- 12.2(11)T

- 12.2(11)

Crashinfo ファイルの内容

crashinfo ファイルには、次の情報が記録されます。

- 限定されたエラー メッセージ（ログ）とコマンド ヒストリ

- クラッシュ時に動作していたイメージの説明

- show alignment

- malloc と free のトレース

- プロセス レベルのスタック トレース

- プロセス レベルのコンテキスト

- プロセス レベルのスタック ダンプ

- 割り込みレベルのスタック ダンプ

- プロセス レベルの情報

- プロセス レベルのレジスタ メモリ ダンプ

Crashinfo ファイルからの情報の取得

ブートフラッシュに crashinfo が保存されている場合は、show stack コマンド出力の最後に、次のように表示されます。

***************************************************

******* Information of Last System Crash **********

***************************************************

Using bootflash:crashinfo_20000323-061850. 2000

CMD: 'sh int fas' 03:23:41 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'sh int fastEthernet 6/0/0' 03:23:44 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'conf t' 03:23:56 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef di' 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef distributed ' 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

...

crashinfo ファイルを取得するには、次のコマンドを発行します。

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     4088008   Oct 07 1999 04:51:29  rsp-boot-mz.120-6.6

2  -rw-      178619   Mar 23 2000 06:18:50  crashinfo_20000323-061850

7602176 bytes total (3335292 bytes free)

Router#

Router#more bootflash:crashinfo_20000323-061850

2000

CMD: 'sh int fas' 03:23:41 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'sh int fastEthernet 6/0/0' 03:23:44 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'conf t' 03:23:56 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef DI 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'no ip cef distributed ' 03:23:58 UTC Thu Mar 2 2000

CMD: 'ip cef' 03:24:01 UTC Thu Mar 2 2000

...

TFTP サーバへの Crashinfo ファイルのコピー

crashinfo ファイルを Trivial File Transfer Protocol（TFTP; トリビアル ファイル転送プロトコル）サーバにコピーするには、次のコマンドを発行します。

Router#dir bootflash:

1  -rw-     4088008   Oct 07 1999 04:51:29  rsp-boot-mz.120-6.6

2  -rw-      178619   Mar 23 2000 06:18:50  crashinfo_20000323-061850

Router#copy bootflash:crashinfo_20000323-061850  tftp

Address or name of remote host []? 10.1.1.1

Destination filename [crashinfo_20000323-061850 ]?

!!

スレーブ RSP がクラッシュした場合、slavebootflash: を調べてください。Cisco 12000 GSR では、sec-bootflash:.を調べてください。dir bootflash: を使用して、ブート フラッシュに十分な空き領域があることを確認します。コマンドが表示されない場合もあります。古い crashinfo ファイルを削除して空き容量を作成するには、delete bootflash:filename コマンドを発行します。delete bootflash:filename コマンドを使用すると、ファイルは削除済とマーキングされますが、そのファイルは物理的にはメモリ内に残っており、復元可能です。ファイルをメモリから物理的に削除するには、squeeze bootflash: コマンドを使用します。コマンドが表示されない場合もあります。

ルータが複数回クラッシュした場合、crashinfo ファイルは、最後のクラッシュのみが表示可能な状態でスタックされることがあります。以下に、いくつかの例を示します。

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .D config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .. config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

1 つのファイルが削除され、もう 1 つのファイルが表示可能になっています。

Router#show file bootflash:crashinfo

Compliance with U.S. Export Laws and Regulations - Encryption

This product performs encryption and is regulated for export

by the US Government.

.....  file continues here....

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .D config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .. config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

上で表示したファイルを削除するには、次のように操作します。

Router#delete bootflash:crashinfo

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .D config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .D config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

古い方のファイルを復元するには、次のように操作します。

Router#undelete ?

<0-700000>  File index

Router#undelete 2

File undelete error (file not found)

Router#undelete 2 ?

WORD  Device name

Router#undelete 2 bootflash:

Router#dir /all bootflash:

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -length- -----date/time------ name

1   .. unknown  FD38E5C7  3FD81C   25  3921820 Oct 02 1998 14:43:56

rsp-boot-mz.112-15a.P.bin

2   .. config   AF12EF9F  41C308    9   125547 Oct 16 1998 11:10:10 crashinfo

3   .D config   33DEAF65  43A950    9   124360 Oct 16 1998 11:15:50 crashinfo

3430064 bytes available (4172112 bytes used)

show file bootflash:crashinfo コマンドを使用して、古いファイルを調べます。さらに古いファイルを参照するには、この手順を繰り返します。

Crashinfo ファイルの例

crashinfo ファイルの例を次に示します。

=== Flushing messages (07:12:39 UTC Tue Jul 18 2000) ===

Buffered messages:

00:00:35: %RSP-3-NOSTART: No microcode for Unknown card, slot 4

00:00:43: %SYS-4-CONFIG_NEWER: Configuration from version 12.1 may not be correctly

understood

00:00:44: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/2, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/3, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/4, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/5, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/0, changed state

to down

00:00:44: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state

to down

00:00:48: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) RSP Software (RSP-PV-M), Version 12.0(10.6)ST, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE

INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Jun-00 16:02 by richv

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/2, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/3, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/4, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface Ethernet0/5, changed state to administratively down

00:00:53: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet9/1/0, changed state to administratively

down

00:00:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up

00:00:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to up

00:00:53: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:00:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to down

00:00:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state

to up

00:00:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/1, changed state

to up

00:01:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:10:36: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet9/1/0, changed state to up

00:10:37: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to up

00:12:26: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

00:36:42: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:36:43: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:37:40: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:37:49: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:38:19: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:38:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

00:39:27: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

00:39:36: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

14:20:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed state

to down

14:21:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to up

14:22:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to down

14:26:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to up

16:00:16: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by console

16:10:09: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:10:28: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:10:58: %LINK-5-CHANGED: Interface Hssi9/0/1, changed state to administratively down

16:10:59: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

16:11:03: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:11:03: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

16:11:15: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

16:12:56: %RSP-3-NOSTART: No microcode for Unknown card, slot 4

16:13:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

16:13:16: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

16:14:01: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

16:14:13: %CLEAR-5-COUNTERS: Clear counter on all interfaces by console

18:00:11: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (144.254.2.77)

18:00:29: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (144.254.2.77)

19:36:09: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (144.254.2.77)

21:06:20: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

21:10:28: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:10:29: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:11:30: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:11:31: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:12:01: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:12:09: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:13:22: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:13:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to up

21:14:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:37:24: %LINK-3-UPDOWN: Interface Hssi9/0/1, changed state to down

21:45:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet9/1/0, changed

state to down

Queued messages:

22:13:19: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

22:13:19: %SYS-3-LOGGER_FLUSHED: System was paused for 00:00:00 to ensure console

debugging output.

=== Start of Crashinfo Collection (07:12:39 UTC Tue Jul 18 2000) ===

For image:

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) RSP Software (RSP-PV-M), Version 12.0(10.6)ST, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE

INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 23-Jun-00 16:02 by richv

========= Show Alignment =============================

No alignment data has been recorded.

No spurious memory references have been recorded.

========= Malloc and Free Traces =====================

MallocFree Trace: ixmallocfree=0x30 ptr=0x6121E5D0 6121E450: 619510A4 6026ED7C

61955EC0 6026ED7C 6196FDD8 6026ED7C 6197FDD4 6026ED7C 6121E470: 619A0D1C 6026ED7C

619B0DE8 6026ED7C 619D6A18 6026ED7C 619E6A14 6026ED7C 6121E490: 619F6A10 6026ED7C

61A06A0C 6026ED7C 61A16A08 6026ED7C 61A26A04 6026ED7C 6121E4B0: 61A39B20 6026ED7C

61A3D46C 6026ED7C 61A52900 6026ED7C 61A68B74 6026ED7C 6121E4D0: 61A5B358 6026ED7C

61AD9600 6026ED7C 61AD9E40 6026ED7C 61AE9E3C 6026ED7C 6121E4F0: 61AF9E38 6026ED7C

61B09E34 6026ED7C 61B211A0 6026ED7C 61A8E6BC 6026ED7C 6121E510: 61AA201C 6026ED7C

61B209E8 6044EEA8 61B20A40 6044EEA8 61B20A98 6044EEA8 6121E530: 61B20AF0 6044EEA8

61B20B48 6044EEA8 61B20BA0 6044EEA8 61AB5450 603FBE50 6121E550: 61AB5450 603FBE50

61AB25F8 60212C2C 61AB265C 60000164 61A7EC5C 30000020 6121E570: 61A7EC5C 602120DC

61A8839C 3000001E 61A8839C 60474D38 6150FBB4 60474FC4 6121E590: 612AF924 60284B40

61B46488 6023E360 61B4ABB8 6325AA24 61A3CCD8 6023E378 6121E5B0: 6150FB68 60212C2C

6150FBB4 60000016 612B29B4 3000001E 612B29B4 602120DC 6121E5D0: 613CA880 601FC4F8

616F8DA0 6026ED7C 61708D9C 6026ED7C 61718D98 6026ED7C 6121E5F0: 61728D94 6026ED7C

617440C4 6026ED7C 61744308 6026ED7C 61759038 6026ED7C 6121E610: 61770034 6026ED7C

6178AD60 6026ED7C 6179AD5C 6026ED7C 617AAD58 6026ED7C 6121E630: 617BAD54 6026ED7C

61912A5C 6026ED7C 6192C004 6026ED7C 61940974 6026ED7C

========== Stack Trace ========

-Traceback= 60287EE8 602B8D5C 6021CAF4 6022834C 6026BC4C 6026BC38

========= Context ======================

RSP Software (RSP-PV-M), Version 12.0(10.6)ST, EARLY DEPLOYMENT MAINTENANCE INTERIM

SOFTWARE

Compiled Fri 23-Jun-00 16:02 by richv

Signal = 23, Code = 0x24, Uptime 22:13:19

$0 : 00000000, AT : 61220000, v0 : 00000032, v1 : 61222AF0

a0 : 60227BDC, a1 : 6129B958, a2 : 61AD82F8, a3 : 00000000

t0 : 61A3BA34, t1 : 8000FDA0, t2 : 34008700, t3 : FFFF00FF

t4 : 00000083, t5 : 3E840024, t6 : 00000000, t7 : 00000000

s0 : 0000003C, s1 : 00000036, s2 : 00000000, s3 : 61B33FF8

s4 : 00000000, s5 : 6121E840, s6 : 61209A30, s7 : 00000000

t8 : 602895EC, t9 : 00000000, k0 : 616DD144, k1 : 60290920

gp : 610AEDC0, sp : 61B33FE0, s8 : 6120FB00, ra : 602B8D5C

EPC : 60287EE8, SREG : 3400E703, Cause : 00000024

Error EPC : EFF5BFE7, BadVaddr : 403208D9

========= Stack Dump ==========================

Stack Frame Pointer in Context is 0x61B33FE0, at process level

61B33BE0:        3        0        8        1 602086F0 60209F0C        0        1

61B33C00: 7FFFFFFD        2        0        3 61B312F0 60209F0C 616E48B4 60208E1C

61B33C20: 616E48B4 FFFFFFFF 61B33BDF    20000 614CA664        0        0        1

61B33C40: 7FFFFFFA        5        0        5 61537304 60209F0C        0        1

61B33C60: 7FFFFFFA        5        0        5 61537304 60209F0C        0        F

61B33C80:        A 60209A78 61B312F2        1 30B33CD8        0 7FFFFFFF        1

61B33CA0:        0        9 6038DD10       EF        1       F3        0        C

61B33CC0: 61B33CC0        9 61153CC8 61B33FE8 61B34054 FFFFFFF8        0        0

61B33CE0: 6129B958        0 601EE388 6129B958    20220       65 60283F98       20

61B33D00:       4A 60208E1C 6129B958 602B66C4 601EE1D0        4 6129B958        0

61B33D20: 601EE1D8 601EE1C8 603981A4 60208E1C FFFFFFFF        1       3C 6129B958

61B33D40:        0 61B33FF8        A        1 602086F0 6129C2CC       36        1

61B33D60: 602086F0 B0B0B0B0 B0B0B0B0 B0B0B0B0 B0B0B0B0 B0B0B0B0        0 B0B0B0B0

61B33D80:        0 6129C3CD 7FFFFFFE        0        0        1 60E10000 60209BB8

61B33DA0:        0 7FFFFFFF 7FFFFFE3       1C        0       1C 61B33FA8 60209F0C

61B33DC0: 6129C1BC 6129B958 61B33FD0 61B33FF8        A        1 602086F0 6038DB78

61B33DE0: 61B34120 6129B958 602087AC       2D        A        1 602086F0        1

61B33E00: 616DBEB0   98967D        0        0        0        4 602086F0 FFFFFF30

61B33E20: 616DBE8C        0 602204DC        0 61B33FC4 60E0F5DA      7D0        0

61B33E40:        4 610A7CD6 60E0F5D8 61B33EE0        0 60208ABC 61B33FC4        1

61B33E60: 60E0F601 61B33E88        0        1       3C       36        0 61B33FF8

61B33E80:        0       23 61209A30 60208E1C 612B2990        0 602120DC        0

61B33EA0:        0        0 6129C668 61B33EF0        0 602120DC 61116268        2

61B33EC0: FFFFFFFD        D 10000000 60272480        1      100 60212C2C 6129C41C

61B33EE0:        0 6129C3CD 602120DC 61B33FF8       64        A 6129C668 6129C3CD

61B33F00: 61B33FD0 61B33FF8 610A7E80        A FFFFFFFD 602120E4 61B33FD0 61B33FF8

61B33F20: 610A7E80        A 6129C1BC 6129C3CD 602106E0 602103FC 61209A30        0

61B33F40: 6120FB00 60208A04 61B33FC8        1        0  4C4B0E4        0        0

61B33F60: 61A3BB9C       36        0 61B33FF8        0 6121E840 61209A30        0

61B33F80: 6027A0F8       36 60213150 61B33FC8 FFFFFFFD FFFFFFFF 6027A1EC 6027A1E0

61B33FA0:       4A 61B33FF8       64       36        0  4C4B0E4       64 6027E2F8

61B33FC0:       3C 60208CCC 60E4C2C8 61B33FE4 602B8D4C FFFFFFFF       3C 602B8D54

61B33FE0: 60E4C2A4 FFFFFFFD        0 FFFFFFFE        5 60E3B024 36008935 61537A18

61B34000: 602677B4 61B3408C 60260394   400000        0        0        0 FFFFFFFF

61B34020: 60E23C4C 61B34020        0        0        0 FFFFFFFF 61B340B0 61537A20

61B34040:        0        0        0        0 FFFFFFFD        1 61537A18        0

61B34060:        0        0        0        0        0 60208980        0 601F2698

61B34080: 60E163C6 61B340B0        0 FFFFFFFF 61537A18 61537A18 6021C068 6021C040

61B340A0:        0 60E163B8 6153892B 61B340B0 30373A31 313A3534 20555443 20547565

61B340C0: 204A756C 20313820 32303030   FFFFFF        0        0  2400000 61537A18

61B340E0: 60E23C78 60E23C4C 6021B744 FFFFFFFF 61537A18 614D2EE4        5        0

61B34100: 6021B74C 6021B63C        1 6129BAE8        0 61537A18        0        1

61B34120:        0 6121E840 61209A30        0        0 6021CAF4 61B34140        0

61B34140:       4A        1        0        0        0        5        0 6129B958

61B34160: 61537A18        0        0        1        0 6129BAE8 61209A30 6022834C

61B34180: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        1 610A8124 6153890C FFFFFFFF

61B341A0:        1  DFFFFFF FFFFFFFF 6129C3CD        0        0        0        0

61B341C0:        0        0        0        0        0 6026BC4C FFFFFFFF FFFFFFFF

61B341E0: FFFFFFFF FFFFFFFF 6026BC38 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

61B34200: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FD0110DF AB1234CD       19

61B34220: 614F3BF8 60E34110 6023E098 61B38948 61B31320 80002384        1 6023E360

61B34240: AFACEFAD        0        0        0        0        0        0        0

61B34260:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34280:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B342A0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B342C0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B342E0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34300:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34320:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34340:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34360:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B34380:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B343A0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B343C0:        0        0        0        0        0        0        0        0

========= Process Level Info ==================

---- Current Process Block (at 0x61A3BA34) ----

61A3BA0C: AB1234CD       4A 61A3BA34 60E432B4 60290684 61A3BC50 61A3B88C 8000010E

61A3BA2C:        1 606FB390 61B31334 8000FDA0 60227BDC 6129B958       64       36

61A3BA4C:        0 61B33FF8        0 6121E840 61209A30        0 6120FB00 61B341F0

61A3BA6C:        0 6027E32C        0        0        0        0    10100        1

61A3BA8C:        0        0        0       4A        0        0  10492E8  1040BB8

61A3BAAC:        0        0        0     ED58        0 6129B958    F084C        0

61A3BACC:        0  4C4B0E4        0  4C4B0E4   435CC9    AA0EE 60E0EEE4        3

61A3BAEC:        0        0       73       52     2EE0     2EE0 6129B958        0

61A3BB0C:        0        0        0        0        0        0        0 61B1A00C

61A3BB2C: 61A3BA34 6121E800        0        0 61222C80        0        0        0

61A3BB4C:     4230        0        0        0 61A3BB34        0        0        0

61A3BB6C:     4280 61A3BA34        0        0        0        0 61A3BB34 61A3BA34

61A3BB8C:        0        0    142D0        0        0        0 61A3BB34 61A3BA34

61A3BBAC:        0        0    242F0        0        0        0        0        0

61A3BBCC:        0 61754D5C        0        0        0        0        0        0

61A3BBEC:        0        0        0 61754DB8 61A3BBE4 61754D64        0 61223950

61A3BC0C:        0        0        0  FFFFFFF  FFFFFFF        0        0        0

61A3BC2C:        0        0        0        0        0 61AA1F10        0 BEEFCAFE

---- Partial decode of process block ----

Pid 74: Process "Exec" stack 0x61B31334 savedsp 0x8000FDA0

Flags: analyze crashblock on_old_queue

Regs s0-s8,ra at last suspend; a0,a1,sp from proc creation, PC unused:

a0: 60227BDC  a1: 6129B958  s0: 00000064  s1: 00000036  s2: 00000000

s3: 61B33FF8  s4: 00000000  s5: 6121E840  s6: 61209A30  s7: 00000000

s8: 6120FB00  sp: 61B341F0  PC: 00000000  ra: 6027E32C

Status     0x00000000 Orig_ra   0x00000000 Routine    0x00000000 Signal 0

Caller_pc  0x00000000 Callee_pc 0x00000000 Dbg_events 0x00000000 State  0

Totmalloc  17076968   Totfree   17042360   Totgetbuf  0

Totretbuf  0          Edisms    0x0        Eparm      0x6129B958

Elapsed    0xF084C    Ncalls    0x435CC9   Ngiveups   0xAA0EE

Priority_q 3          Ticks_5s  0          Cpu_5sec   0          Cpu_1min 115

Cpu_5min   82         Stacksize 0x2EE0     Lowstack   0x2EE0

Ttyptr     0x6129B958 Mem_holding 0x0        Thrash_count 0

Wakeup_reasons      0x0FFFFFFF  Default_wakeup_reasons 0x0FFFFFFF

Direct_wakeup_major 0x00000000  Direct_wakeup_minor    0x00000000

---- Current Process Stack (0xB44 bytes used, out of 0x2EE0 available) ----

Current SP = 0x61B33FE0, saved SP = 0x8000FDA0

61B33E14:        4 602086F0 FFFFFF30 616DBE8C        0 602204DC        0 61B33FC4

61B33E34: 60E0F5DA      7D0        0        4 610A7CD6 60E0F5D8 61B33EE0        0

61B33E54: 60208ABC 61B33FC4        1 60E0F601 61B33E88        0        1       3C

61B33E74:       36        0 61B33FF8        0       23 61209A30 60208E1C 612B2990

61B33E94:        0 602120DC        0        0        0 6129C668 61B33EF0        0

61B33EB4: 602120DC 61116268        2 FFFFFFFD        D 10000000 60272480        1

61B33ED4:      100 60212C2C 6129C41C        0 6129C3CD 602120DC 61B33FF8       64

61B33EF4:        A 6129C668 6129C3CD 61B33FD0 61B33FF8 610A7E80        A FFFFFFFD

61B33F14: 602120E4 61B33FD0 61B33FF8 610A7E80        A 6129C1BC 6129C3CD 602106E0

61B33F34: 602103FC 61209A30        0 6120FB00 60208A04 61B33FC8        1        0

61B33F54:  4C4B0E4        0        0 61A3BB9C       36        0 61B33FF8        0

61B33F74: 6121E840 61209A30        0 6027A0F8       36 60213150 61B33FC8 FFFFFFFD

61B33F94: FFFFFFFF 6027A1EC 6027A1E0       4A 61B33FF8       64       36        0

61B33FB4:  4C4B0E4       64 6027E2F8       3C 60208CCC 60E4C2C8 61B33FE4 602B8D4C

61B33FD4: FFFFFFFF       3C 602B8D54 60E4C2A4 FFFFFFFD        0 FFFFFFFE        5

61B33FF4: 60E3B024 36008935 61537A18 602677B4 61B3408C 60260394   400000        0

61B34014:        0        0 FFFFFFFF 60E23C4C 61B34020        0        0        0

61B34034: FFFFFFFF 61B340B0 61537A20        0        0        0        0 FFFFFFFD

61B34054:        1 61537A18        0        0        0        0        0        0

61B34074: 60208980        0 601F2698 60E163C6 61B340B0        0 FFFFFFFF 61537A18

61B34094: 61537A18 6021C068 6021C040        0 60E163B8 6153892B 61B340B0 30373A31

61B340B4: 313A3534 20555443 20547565 204A756C 20313820 32303030   FFFFFF        0

61B340D4:        0  2400000 61537A18 60E23C78 60E23C4C 6021B744 FFFFFFFF 61537A18

61B340F4: 614D2EE4        5        0 6021B74C 6021B63C        1 6129BAE8        0

61B34114: 61537A18        0        1        0 6121E840 61209A30        0        0

61B34134: 6021CAF4 61B34140        0       4A        1        0        0        0

61B34154:        5        0 6129B958 61537A18        0        0        1        0

61B34174: 6129BAE8 61209A30 6022834C FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        1

61B34194: 610A8124 6153890C FFFFFFFF        1  DFFFFFF FFFFFFFF 6129C3CD        0

61B341B4:        0        0        0        0        0        0        0        0

61B341D4: 6026BC4C FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 6026BC38 FFFFFFFF FFFFFFFF

61B341F4: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

========= Interrupt Level Stack Dump ==========

WARNING: Interrupt stack dumps are consistent ONLY for interrupts which

are blocked during exception handling.  Also register output is valid

ONLY for interrupts which store an r4k_context block on the stack.

---- Level 1 Interrupt stack (0x3BC bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[1]: base 0x61502F44 stack 0x61505268 routine 0x602CB5A4 count 0x15B17FD

size 0x2328     low   0x2328     desc    0x60E49E58

61504EB0:        0 6019F318 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF   FFFFFF FFFFFFFF

61504ED0: 6129B958 612581A0 612581A0 48009CE0  AC82817 4061E5E8        0 61207AB0

61504EF0: 612581A0 601BADFC 61758CA4 61758B5C        0 6125F280        0  4ADB38C

61504F10:        0  4ADB388 61222C80        1        8 60E40000       5A       5A

61504F30: 61A3BB24        0 61758CA4 61758B5C        0 612581A0 6027A968 6027F4C0

61504F50: 6176B108 6176AFC0        0 612581A0 6027A968 61758B5C 6023E628 6027EEE0

61504F70:        8 6176AFC0        8 6176AFC0        8 6027EEE0        8 614F0630

61504F90:        8 614F0630        8 6027EEE0        1 6027F4C0 61812740 612581A0

61504FB0: 614F40AC 614BEE54        1 6027F4C0 615076E0 6027FB80 614BEE54 612581A0

61504FD0: 614BEE54 612581A0 615076E0 6027FB80       3C       3C 602BF0C4        0

61504FF0: 61869450 6024DE78 615076E0 602BF0C4 61869450 612581A0 6024DE44        0

61505010: 615076E0 612581A0       EE 61869450 615076E0 612581A0       EE 602BF360

61505030:      200 6111E828 61A3BB24        0        7 612581A0 405BBA5A        7

61505050:      200 6111E828 602C15B0 602C136C 615076E0        7 405BBA68       E0

61505070: 61A8C144 612581A0 612581A0 4800AC10 585BBA5A 602CE360 FFFFFFFF FFFFFFFF

61505090: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615050B0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615050D0:        0 2AB60919   FFFFFF        0       60  1000C00        0 FFFFFFFF

615050F0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 61A8C144 61222CB0

61505110: 8000FE30        0        1        0 61B1A00C        0 61220000 6028BEE8

61505130: FFFFFFFF FFFFFFFF        0 61220000        0        1        0 61A8C234

61505150:        0        0        0  4C4A138        0        0        0        0

61505170:        0 61222FA0        0 61AA07A8        0        1 FFFFFFFF FFFF00FF

61505190:        0       83        0 3E840024        0      400        0        0

615051B0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615051D0: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

615051F0:        0 602895EC        0        0        0 616DD144        0 60290920

61505210: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 8000FE20 FFFFFFFF FFFFFFFF        0 60294680

61505230: 3400E703 FFFFFFFF FFFFFFFF 932D9556 FFFFFFFF FD40711A FFFFFFFF FFFFFFFF

61505250: FFFFFFFF FFFFFFFF        0 60292830 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

$0 : FFFFFFFF, AT : 61220000, v0 : 00000001, v1 : 61A8C234

a0 : 00000000, a1 : 04C4A138, a2 : 00000000, a3 : 00000000

t0 : 61222FA0, t1 : 61AA07A8, t2 : 00000001, t3 : FFFF00FF

t4 : 00000083, t5 : 3E840024, t6 : 00000400, t7 : 00000000

s0 : FFFFFFFF, s1 : FFFFFFFF, s2 : FFFFFFFF, s3 : FFFFFFFF

s4 : FFFFFFFF, s5 : FFFFFFFF, s6 : FFFFFFFF, s7 : FFFFFFFF

t8 : 602895EC, t9 : 00000000, k0 : 616DD144, k1 : 60290920

gp : FFFFFFFF, sp : 8000FE20, s8 : FFFFFFFF, ra : 60294680

EPC : 60292830, ErrorEPC : FFFFFFFF, SREG : 3400E703

---- Level 2 Interrupt stack (0x3C8 bytes used, out of 0x2328 available) ----

...

...

...

---- Level 7 Interrupt stack (0x190 bytes used, out of 0x2328 available) ----

intstacks[7]: base 0x61297120 stack 0x61299440 routine 0x6028B3D8 count 0x1313314

size 0x2328     low   0x2328     desc    0x60E40D18

612992B8:        0     AF5C        0  4C4B0E4 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

612992D8: 61A4F0CC     1680 61220000 6028B4E8 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

612992F8: 6028A2BC       38 6028B2DC FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0       24

61299318:        0    121A3        0        3        0 7CDEBEBE        0      3E8

61299338:        0      3E8        0        8        0    F4240        0 34008001

61299358:        0 34008000 FFFFFFFF FFFF00FF        0 6107EEF0        0       FF

61299378:        0 6107EC98        0   8B4CEA FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

61299398: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

612993B8: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0     39AF        0        0

612993D8:        0 61221940        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF        0 6107EA20

612993F8: FFFFFFFF FFFFFFFF        0 6028B170 34008003 FFFFFFFF        0    1E848

61299418:        0        0 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF        0 6028B2DC

61299438: FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF

$0 : FFFFFFFF, AT : 00000024, v0 : 00000000, v1 : 80808080

a0 : 00004DC0, a1 : 0053348C, a2 : 6107EA40, a3 : 00000004

t0 : 29292929, t1 : 34008001, t2 : 34008000, t3 : FFFF00FF

t4 : 6107EEF0, t5 : 000000FF, t6 : 6107EC98, t7 : 008B4CEA

s0 : FFFFFFFF, s1 : FFFFFFFF, s2 : FFFFFFFF, s3 : FFFFFFFF

s4 : FFFFFFFF, s5 : FFFFFFFF, s6 : FFFFFFFF, s7 : FFFFFFFF

t8 : 000039AF, t9 : 00000000, k0 : 61221940, k1 : 00000000

gp : FFFFFFFF, sp : 6107EA30, s8 : FFFFFFFF, ra : 60395FBC

EPC : 60395FB4, ErrorEPC : FFFFFFFF, SREG : 34008003

========= Register Memory Dump ================

Reg00($0):        0 [Not RAM Addr]

Reg01(AT): 61220000

Reg02(v0):       32 [Not RAM Addr]

Reg03(v1): 61222AF0

Reg04(a0): 60227BDC

Reg05(a1): 6129B958 [In malloc Block 0x6129B930] [Last malloc Block 0x6129B850]

Reg06(a2): 61AD82F8 [In malloc Block 0x61AD82D0]

Reg07(a3):        0 [Not RAM Addr]

Reg08(t0): 61A3BA34 [In malloc Block 0x61A3BA0C] [Last malloc Block 0x61A3B878]

Reg09(t1): 8000FDA0

Reg10(t2): 34008700 [Not RAM Addr]

Reg11(t3): FFFF00FF [Not RAM Addr]

Reg12(t4):       83 [Not RAM Addr]

Reg13(t5): 3E840024 [Not RAM Addr]

Reg14(t6):        0 [Not RAM Addr]

Reg15(t7):        0 [Not RAM Addr]

Reg16(s0):       3C [Not RAM Addr]

Reg17(s1):       36 [Not RAM Addr]

Reg18(s2):        0 [Not RAM Addr]

Reg19(s3): 61B33FF8

Reg20(s4):        0 [Not RAM Addr]

Reg21(s5): 6121E840

Reg22(s6): 61209A30

Reg23(s7):        0 [Not RAM Addr]

Reg24(t8): 602895EC

Reg25(t9):        0 [Not RAM Addr]

Reg26(k0): 616DD144 [In malloc Block 0x616DD0FC] [Last malloc Block 0x616DCFD0]

Reg27(k1): 60290920

Reg28(gp): 610AEDC0

Reg29(sp): 61B33FE0

Reg30(s8): 6120FB00

Reg31(ra): 602B8D5C

---- block0  ptr=61220000  is_malloc=0 ----

6121FFC0:        0        0        0        0        0        0        0        0

6121FFE0:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220000:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220020:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220040:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220060:        0        0        0        0        0        0        0        0

61220080:        0        0 602833AC        0        0 602833AC        0        0

612200A0: 602833AC        0        0 602833AC        0        0 602833AC        0

612200C0:        0 602833AC        0        0 602833AC       68        0 602833AC

612200E0:        0        0        0        0        0        0        0 603F0E50

---- block1  ptr=61222AF0  is_malloc=0 ----

...

...

...

---- block95  ptr=66682064  is_malloc=0 ----

66682024:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682044:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682064:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682084:        0        0        0        0        0        0        0        0

666820A4:        0        0        0        0        0        0        0        0

666820C4:        0        0        0        0        0        0        0        0

666820E4:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682104:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682124:        0        0        0        0        0        0        0        0

66682144:        0        0        0        0        0        0        0        0

========= End of Crashinfo Collection ================

関連情報

- トラブルシューティング：ルータのクラッシュ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems