内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

V.35 速度と距離の制限

CAB-V35MT シリアル ケーブル アセンブリ

V.35 DTEケーブルピン配置 (DB-60 to 34-Pin)

CAB-V35FC シリアル ケーブル アセンブリ

V.35 DCEケーブルピン配置 (DB-60 to 34-Pin)

関連情報

概要

この文書では V.35 シリアル ケーブル アセンブリとピン配列について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

V.35 速度と距離の制限

次の表に V.35 の各速度と距離の制限を示します。

注意： EIA、TIA-449およびV.35インターフェイスは、最大2.048 Mbpsのデータレートをサポートします。データの損失を招く可能性があるため、この最大値を超過しないようにしてください。

データ レート（ボー）

距離（フィート）

距離（m）

2,400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

CAB-V35MT シリアル ケーブル アセンブリ

この製品（製品番号 72-0791-01）のケーブル種別は、オス型 DB-60/オス型 Winchester 15 ピンで、モードは DTE です。

CAB-V35MT シリアル ケーブルは Cisco 7000 ファミリ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、Cisco 2500 シリーズ、Cisco 1600 シリーズ、Cisco アクセス サーバ、および AccessPro PC カードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはオス型 Winchester コネクタが付いています。

V.35 DTEケーブルピン配置 (DB-60 to 34-Pin)

次の表に V.35 DTE ケーブル ピン配置（DB-60/34 ピン）を示します。

注：矢印は信号の方向を示します。

- ---> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

60 ピン 1

信号

説明

方向

34 ピン

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

ショーティング グループ

—

—

—

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

ショーティング グループ

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

ショーティング グループ

—

—

—

J1-46

Shield_GND

1 回

—

J2-A

フレームGND

J1-45 シールド

Circuit_GND--

ツイスト ペア No. 12

— —

J2-B シールド

Circuit_GND--

J1-42 シールド

RTS/CTS --

ツイスト ペア No. 9

--> --

J2-C シールド

RTS --

J1-35 シールド

CTS/RTS --

ツイスト ペア No. 8

<— —

J2-D シールド

CTS --

J1-34 シールド

DSR/DTR --

ツイスト ペア No. 7

<— —

J2-E シールド

DSR --

J1-33 シールド

DCD/LL --

ツイスト ペア No. 6

<— —

J2-F シールド

RLSD--

J1-43 シールド

DTR/DSR --

ツイスト ペア No. 10

--> --

J2-H シールド

DTR --

J1-44 シールド

LL/DCD --

ツイスト ペア No. 11

--> --

J2-K シールド

LT--

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD--

ツイスト ペア No. 1

—> —>

J2-P J2-S

SD+ SD--

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD--

ツイスト ペア No. 5

<— <—

J2-R J2-T

RD+ RD--

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC--

ツイスト ペア No. 2

—> —>

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE--

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE--

ツイスト ペア No. 4

<— <—

J2-V J2-X

SCR+ SCR--

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC--

ツイスト ペア No. 3

<— <—

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT--

1 参照されていないピンは接続されません。

CAB-V35FC シリアル ケーブル アセンブリ

この製品（製品番号 72-0792-01）のケーブル種別は、オス型 DB-60/メス型 Winchester ブロック タイプで、モードは DCE です。

CAB-V35FC シリアル ケーブルは Cisco 7000 ファミリ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、Cisco 2500 シリーズ、Cisco 1600 シリーズ、Cisco アクセス サーバ、および AccessPro PC カードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはメス型 Winchester コネクタが付いています。

V.35 DCEケーブルピン配置 (DB-60 to 34-Pin)

次の表に V.35 DCE ケーブル ピン配置（DB-60/34 ピン）を示します。

注：矢印は信号の方向を示します。

- ---> DTE から DCE を示します。

- < – はDCEからDTEを示します

60 ピン 1

信号

説明

方向

34 ピン

信号

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

ショーティング グループ

—

—

—

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

ショーティング グループ

—

—

—

J1-53 J1-54 J1-55 J1-56

TxC/NIL RxC_TxCE RxD/TxD GND

ショーティング グループ

—

—

—

J1-46

Shield_GND

1 回

—

J2-A

フレームGND

J1-45 シールド

Circuit_GND--

ツイスト ペア No. 12

— —

J2-B シールド

Circuit_GND--

J1-35 シールド

CTS/RTS --

ツイスト ペア No. 8

<— —

J2-C シールド

RTS --

J1-42 シールド

RTS/CTS --

ツイスト ペア No. 9

--> --

J2-D シールド

CTS --

J1-43 シールド

DTR/DSR --

ツイスト ペア No. 10

--> --

J2-E シールド

DSR --

J1-44 シールド

LL/DCD --

ツイスト ペア No. 11

--> --

J2-F シールド

RLSD--

J1-34 シールド

DSR/DTR --

ツイストペアNo.7

<— —

J2-H シールド

DTR --

J1-33 シールド

DCD/LL --

ツイスト ペア No. 6

<— —

J2-K シールド

LT--

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD--

ツイスト ペア No. 5

<— <—

J2-P J2-S

SD+ SD--

J1-18 J1-17

TxD/RxD+ TxD/RxD--

ツイスト ペア No. 1

—> —>

J2-R J2-T

RD+ RD--

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE--

ツイスト ペア No. 4

<— <—

J2-U J2-W

SCTE+ SCTE--

J1-22 J1-21

NIL/RxC+ NIL/RxC--

ツイスト ペア No. 3

—> —>

J2-V J2-X

SCR+ SCR--

J1-20 J1-19

TxCE/TxC+ TxCE/TxC--

ツイスト ペア No. 2

—> —>

J2-Y J2-AA

SCT+ SCT--

1記載されていないピンは接続されません。

関連情報

- ルータに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems