内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

標準的なブレーク キーの組み合わせ

問題のトラブルシューティング方法

ブレーク キー シーケンスのシミュレート方法

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、オペレーティングシステムの標準的なブレークキーシーケンスの組み合わせと問題の解決方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

表記法の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

Electronic Industries AssociationのRS-232ロジックレベルでは、+3 ～ +25ボルトを使用してスペース（ロジック0）を示し、-3 ～ -25ボルトを使用してマーク（ロジック1）を示します。ブレーク信号は、データ回線が指定された期間（通常は100ミリ秒から1/2秒）スペース状態に留まったときに発生します。文字はすべてスタート ビットで始まり、ストップ ビット（および 1 つまたは 2 つのパリティ ビット）で終わります。スタート ビットとストップ ビットのレベル状態は、常に反対です。そのため、ブレーク信号と同じような文字の組み合わせは存在しません。パスワード回復が必要な場合は、ブレーク信号により、Cisco IOS®デバイスのROMモニタ(ROMmon)にアクセスできます。

標準的なブレーク キーの組み合わせ

[ソフトウェア（Software）]

Platform

オペレーティング システム

キーの組み合わせ

Hyperterminal

IBM 互換機

Windows XP

Ctrl+Break

Hyperterminal

IBM 互換機

Windows 2000

Ctrl+Break

Hyperterminal

IBM 互換機

Windows 98

Ctrl+Break

Hyperterminal（バージョン 595160）

IBM 互換機

Windows 95

Ctrl+F6+Break

Kermit

Sun ワークステーション

UNIX

Ctrl+\l

Ctrl+\b

MicroPhone Pro

IBM 互換機

Windows

Ctrl+Break

Minicom

IBM 互換機

Linux

Ctrl+a f

ProComm Plus

IBM 互換機

DOS または Windows

Alt+b

SecureCRT

IBM 互換機

Windows

Ctrl+Break

Telix

IBM 互換機

DOS

Ctrl+End

Telnet

N/A

N/A

Ctrl+] キーを押してから、send brk と入力する。

Telnet to Cisco

IBM 互換機

N/A

Ctrl+]

Teraterm

IBM 互換機

Windows

Alt+b

端末

IBM 互換機

Windows

Break

Ctrl+Break

ヒント

Sun ワークステーション

UNIX

Ctrl+] キーを押してから、Break または Ctrl+c キーを押します

～#

VT 100エミュレーション

Data General

N/A

F16

Windows NT

IBM 互換機

Windows

Break+F5

Shift+F5

Shift+6、Shift+4、Shift+b（^$B）

Z-TERMINAL

Mac

Apple

Command+b

N/A

ブレークアウト ボックス

N/A

ピン 2（X-mit）を +V に 2 分の 1 秒の間、接続する。

補助ポートに接続した Cisco 製品

N/A

Control+Shft+6 キーを押してから、b キーを押す。

IBM 互換機

N/A

Ctrl+Break

問題のトラブルシューティング方法

- パスワードを回復する際に、（Cisco 製品以外の）ソフトウェアのブレーク キー シーケンスを知らないために、問題が発生することがよくあります。上の表に掲載されていないソフトウェアや追加情報については、各ソフトウェア パッケージのマニュアルを参照してください。

- 補助（AUX）ポートは、ルータのブート シーケンスの間、非アクティブとなります。そのため、補助ポート経由でブレークを送信しても効果はありません。コンソール ポートに接続して、次のように設定する必要があります。

9600 ボーレート

パリティなし

8 データ ビット

1 ストップ ビット

フロー制御なし

- Windows NT のバージョンによっては、正しいブレーク キー信号を送信できないハイパーターミナル ソフトウェアが含まれています。ハイパーターミナルソフトウェアの詳細とアップグレードについては、『Hilgraeveハイパーターミナルエミュレーションプログラム』を参照してください。

- 場合によっては、USB/シリアルコンバータケーブルを使用すると、ブレークシーケンスが正しく送信されないことがあります。そのような場合は、別のコネクタ ポート（PS/2 など）を備えたキーボードを使用してください。

ブレーク キー シーケンスのシミュレート方法

ターミナル エミュレータがブレーク キーをサポートしていない場合や、不具合のためにターミナル エミュレータから正しい信号を送信できない場合は、ブレーク キー シーケンスをシミュレートすることにより対処できます。

注:Windows NTのハイパーターミナルは、以前はこの動作をしていました。

ブレーク キー シーケンスをシミュレートするには、次の手順を実行します。

1. 次のターミナル設定を使用してルータに接続します。

1200 ボーレート

パリティなし

8 データ ビット

1 ストップ ビット

フロー制御なし

画面上に何も表示されなくなりますが、これは正常な動作です。

2. ブレーク シーケンスと同様の信号を生成するには、ルータの電源を再投入し（電源を一度オフにしてからオンにし）、スペースバーを 10 ～ 15 秒間押し続けます。

3. ターミナルの接続を解除し、9600 ボー レートで再接続します。これで、ROM モニタ モードに入ります。

上記の手順をすべて試してもブレークを正しく送信できない場合は、別のターミナルまたは PC プラットフォームから同じ手順を試してください。

関連情報

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード