内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

SONET 概要

SONETリンク

STS-1 フレーム

STS-1 SONETオーバーヘッド

OC-12 連結

SONET 階層

SONET メンテナンスのやりとり

アラームおよび検出基準

STS-1 SOH 、LOH 、POH およびVT POH バイト

関連情報

概要

このドキュメントでは、Synchronous Optical Network（SONET）の概要を図で説明します。

注：  JDS Uniphase Corporation提供の表と図

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

SONET 概要

このセクションでは、SONET の概要をグラフィック形式で説明します。

SONETリンク

図 1 は、SONET リンクについて示しています。

図1:SONETリンク

STS-1 フレーム

図 2 は、Synchronous Transport Signal level 1（STS-1; 同期転送信号レベル 1）のフレーム構造を示しています。

図2 - STS-1フレーム構造

STS-1 SONETオーバーヘッド

図 3 は、STS-1 の転送オーバーヘッドとパス オーバーヘッド（SONET のオーバーヘッド）を示しています。

図3 - STS-1トランスポートおよびパスオーバーヘッド

OC-12 連結

図 4 は、OC-12 の連結を示したものです。

図4 - OC-12連結

SONET 階層

図 5 は、SONET の階層を示しています。

図5:SONET階層

SONET メンテナンスのやりとり

図 6 は、SONET のメンテナンスのやり取りがどのように行われているか示しています。

図6:SONETメンテナンスのインタラクション

アラームおよび検出基準

表 1 は、アラームの意味とそれらの検出基準をリストしたものです。

表1 – アラームの意味とその検出基準

STS-1 SOH 、LOH 、POH およびVT POH バイト

図 7 と 図 8 は、STS-1 の Section OverHead（SOH; セクション オーバーヘッド）、Line OverHead（LOH; 回線オーバーヘッド）、Path OverHead（POH; パス オーバーヘッド）および Virtual Tributary Path OverHead（VT POH; 仮想トリビュタリ パス オーバーヘッド）からのバイトをすべて説明しています。

図7:SOHセクションのオーバーヘッド

図8 - LOH回線のオーバーヘッド

関連情報

- 光製品に関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems