内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

SDH 分析

SDH リンク

STM1 フレーム

STM1 SOH

VC4 連結

SDH 階層

SDH メンテナンスのやり取り

アラームおよび検出基準

STM1 SOH、HO-POH、および LO-POH バイト

関連情報

概要

このドキュメントは、図で Synchronous Digital Hierarchy（SDH; 同期デジタル ハイアラーキ）の概要を説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

SDH 分析

以降のセクションでは、グラフィック形式で SDH の概要を示します。

SDH リンク

次の図は、SDH リンクがどのようなものかを示しています。

STM1 フレーム

次の図は、Synchronous Transport Module level 1（STM1; 同期転送モジュール レベル 1）のフレーム構造を示しています。

STM1 SOH

次の図は、STM1 Section Overhead（SOH）がどのようなものかを示しています。

VC4 連結

次の図は、VC4 連結を示しています。

SDH 階層

次の図は、SDH 階層を示しています。

SDH メンテナンスのやり取り

次の図は、SDH メンテナンスのやり取りがどのようなものかを示しています。

アラームおよび検出基準

次の表は、アラームの意味とその検出基準を示しています。

STM1 SOH、HO-POH、および LO-POH バイト

次の一連の図は、STM1 SOH、High Order Path Overhead（HO-POH）、Low Order Path Overhead（LO-POH）のすべてのバイトの説明を示しています。

関連情報

- 光製品に関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems