内容

概要

問題

問題の切り分け

解決方法

概要

このドキュメントでは、NCS1004の光ファイバのインベントリの不一致を特定する方法について説明し、この問題に対処するソリューションを提供します。

問題

いくつかのポートは、  show inventory コマンド出力.この問題は、シスコ製とシスコ製以外の両方の光ファイバに影響を与え、さまざまなラインカードやデバイスで発生しています。

問題の切り分け

次のコマンドを使用すると、 show inventory location 0/*この光ファイバの情報は表示されません。

ただし、次のコマンドを使用する場合、 show controllers optics location R/S/I/P   – 図に示すように、PID、シリアル番号、名前などの光ファイバの情報が表示されます。

ロケーション0/0/0/3の更新は表示されません。

光ファイバの詳細が表示されます。

解決方法

回避策は、管理者からコマンドを使用してウォームリロードを実行することです hw-module location 0/0 reload warmを参照。 ソフトウェア不具合:Cisco Bug ID CSCvw73152NCS1004 QSFP28がインベントリで検出されません。

検出されたバージョン：7.1.1および7.2.1

解決済み：731