内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景説明

MLシリーズカードの初期設定

コンソールポートを介した初期MLシリーズカード設定の作成

CTCによる初期MLシリーズカード設定の作成

Telnetセッション

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco ONS 15454 のマルチレイヤ（ML）シリーズ カードに Telnet 接続を確立する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco ONS 15454

- Cisco ONS 15454 ML シリーズ イーサネット カード

- Cisco IOS(R) ソフトウェア

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco ONSリリース4.6.0が稼働するCisco ONS 15454

- Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(19)EO1が稼働するML(ONS 4.6.0リリースの一部としてバンドル)。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

背景説明

図1に、MLシリーズカードがインストールされたONS 15454のノードビューを示します。このノードには4つのMLシリーズカードが取り付けられており、そのうち2つはML 1000カードで、2つはML 100Tカードです。

図1 - MLカードがインストールされたONS 15454のノードビュー

MLシリーズカードの初期設定

MLシリーズカードへのTelnetセッションを確立する前に、MLシリーズカードの最小設定をセットアップする必要があります。これを実現するには2つの方法があります。

- 方法1：コンソールポート経由

- 方法2:Cisco Transport Controller(CTC)経由

コンソールポートを介した初期MLシリーズカード設定の作成

コンソールポートからMLシリーズカードを設定するには、次の手順を実行します。

1. コンソールケーブルを入手します。

2. ケーブルのRJ-11側をMLシリーズカードのコンソールポートに接続します。

3. ケーブル(DB-9)のもう一方の端をPCのシリアルポートに接続します。

4. COMポートを介して動作するように、HyperTerminalなどのターミナルエミュレータを設定します。

5. 次の設定に一致するように、ターミナルエミュレータのデータレートと文字フォーマットを設定します。

- 9600 ボー

- 8 データ ビット

- 1 ストップ ビット

- パリティなし

6. デフォルトのルータプロンプトがユーザモードで表示されるまで、PCでEnterキーを何度かクリックします。

7. enableと入力して、有効モードに入ります。

8. configure terminalと入力し、グローバルコンフィギュレーションモードに入ります。

9. グローバルコンフィギュレーションモードでホスト名を作成します。

hostname <host name>

10. グローバルコンフィギュレーションモードを維持したまま、イネーブルシークレットパスワードを作成します。

enable secret <password>

11. 回線設定モードに入り、仮想端末パスワードを作成します。このパスワードはTelnet用です。

line vty 0 4

password <password>

CTCによる初期MLシリーズカード設定の作成

Cisco Transport Controller(CTC)を使用してMLカードの初期設定を作成するには、次の手順を実行します。

1. Timing Communications and Control 2カード(TCC2)に初期設定ファイルをロードします。

次のステップを実行します。

1. MLカード用にconfig-1という名前の最小コンフィギュレーションファイルを作成します。

hostname <host name>

enable secret <password>

line vty 0 4

password <password>

end

2. スロット4のMLカードを右クリックし、ショートカットメニューから[IOS startup config]を選択します。図 2 の矢印 A を参照してください。

図2 - IOS startup configオプションの選択

IOS startup configオプションを選択すると、ウィンドウが表示されます。図 3 を参照してください。

3. Local > TCCの順に選択します。

図3 - [Local] > [TCC]を選択

[開く]ダイアログボックスが表示されます。

4. ステップ1で作成した初期設定ファイルに移動します。図4を参照してください。

図4 – 初期設定ファイル

5. [Open] をクリックします。

操作が確実であることを確認するメッセージが表示されます。図 5 を参照してください。

図5 – コンフィギュレーションファイルのアップロードを確認するプロンプト

6. [Yes] をクリックします。

[Transfer Successful]ボックスが表示されます。図 6 を参照してください。

図6 – 転送が成功

2. TCCからMLカードに初期設定をダウンロードするには、スロット4のMLカードをリセットします。

Telnetセッション

Telnet接続を確立するには、次の方法があります。

- IPアドレス（2000 +スロット番号）にTelnetします。

- 事前設定された管理ポートにTelnet接続します。

- CTCでセッションを開きます。

ONS 15454のIPアドレスが10.89.238.191で、MLカードがスロット5にある場合は、次の手順を実行します。

1. [Start] > [Run] を選択します。

[Run] ダイアログボックスが表示されます。

2. [ファイル名を指定して実行]ダイアログボックスの[ファイル名を指定して開く]フィールドにcmdと入力し、[Enter]をクリックします。

DOSウィンドウが表示されます。

3. telnet 10.89.238.191 2005コマンドを発行します。図 7 を参照してください。

図7 - Telnetコマンドの発行

パスワードプロンプトが表示されます。図 8 を参照してください。

図8 – パスワードプロンプト

4. 初期設定時に仮想端末に割り当てられたパスワードを入力します。

管理インターフェイスを介してMLシリーズカードにアクセスする場合は、直接接続しているか、同じネットワーク上に存在している必要があります。MLシリーズカードの管理インターフェイスのIPアドレスを10.10.10.1に設定している場合は、telnet 10.10.10.1コマンドを発行して、Telnetセッションを設定します。

CTCからMLシリーズカードにアクセスするには、15454ノードビューからMLシリーズカードを右クリックし、ショートカットメニューから[Open IOS Connection]を選択します。図 2 の矢印 B を参照してください。

または、ツールバーの[Open IOS Connection]アイコンを使用することもできます。この場合、次の手順を実行します。

1. [Open IOS Connection]アイコンをクリックします。図9の矢印を参照してください。

図9 - CTCツールバーアイコン

[Select Node and Slot]ウィンドウが表示されます。図 10 を参照してください。

図10 – ノードとスロットの選択

2. [Select Node for IOS Session]リストから必要なノードを選択します。

[Select Slot]リストから必要なスロットを選択します。

3. [OK] をクリックします。

[User Access Verification]ウィンドウが表示されます。図 11 を参照してください。

図11 - MLシリーズカードのIOS接続

4. パスワードを入力し、[Enter]をクリックします。

セキュリティ対策として、最初にTelnetが使用するvty回線が完全には設定されていません。Telnetアクセスを取得するには、シリアルコンソール接続を介してvty回線を設定するか、vty回線を設定するスタートアップコンフィギュレーションファイルをロードする必要があります。失敗すると、Telnetセッションにエラーメッセージが表示されます。図 12 を参照してください。

図12 - VTY回線が設定されていない場合に表示されるエラーメッセージ

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems