内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

XC または XCVT カードを XC10G カードにアップグレードする方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、相互接続（XC）または相互接続の仮想トリビュタリ（XCVT）カードを Cisco ONS 15454 XC10G カードにアップグレードする方法について説明します。

注：このドキュメントの例では、ライブトラフィックを使用するONS 15454-SA-ANSIのデュアルXCおよびXCVTカードをデュアルXC10Gカードにアップグレードする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- システム内に E100 か E1000 カードがある場合、XC カードのアップグレードの進行中にパス未装備アラーム（UNEQ-P）アラームが発生する可能性があります。アラームは、数秒以内に表示されてクリアされます。

- 手順はサービスに影響しません。ただし、アップグレードにより、期間 50 ms 未満の切り替えが発生します。XC または XCVT の切り替えにより、リニア 1+1 光学式キャリア（OC-N）保護切り替えまたは双方向回線切り替え警告音（BLSR）保護切り替えが発生する可能性があります。Cisco では、メンテナンス時間帯を推奨します。ただし、必ずメンテナンス時間帯である必要はありません。

- この手順では、XC または XCVT カードが SA-ANSI シェルフ（リリース 3.1）にインストールされていることを前提としています。 15454-SA-NEBS3 や 15454-SA-NEBS3E のシェルフなど、3.1 より前のリリースのシェルフからこのアップグレードを実行することはできません。XC10G カードでは 15454-SA-ANSI が必要です。

- クリティカル アラームおよびメジャー アラームは、この手順を開始する前にすべて解決しておく必要があります。これらのアラームは、[Network] ビューの [Alarms] タブで確認できます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco Transport Controller（CTC）リリース 3.1 以降を実行する Cisco ONS 15454。

- ONS 15454-SA-ANSI にインストールされた 2 つの XC または XCVT カード。

- インストール用に使用可能な 2 つの XC10G カード。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

XC または XCVT カードを XC10G カードにアップグレードする方法

次のステップを実行します。

1. 保護切り替えを避けるため、XC または XCVT 切り替えを実行する前に、次の点を確認してください。

BLSR

1. ローカル ノードとリモート ノードの両方で動作中スパンがアクティブになっていることを確認します。そのためには、[Maintenance] > [Ring] タブを選択し、ウェストまたはイーストの回線を表示します。

2. 動作中スパンのトラフィックにエラーがないことを確認します（つまり、信号低下 [SD] や信号障害 [SF] のアラームが存在しないことを確認します）。

3. XC または XCVT のリセットを開始する前に保護スパンをロックします。XC または XCVT スイッチ ノードに隣接するノードのイースト/ウェスト カードにロックアウトを配置します。

1+1

1+1 の保護スキームでは、保護カードにロックアウトを配置し、そのロックアウトを設定する前に、動作中スパン上をトラフィックが通過するかどうかを確認します。そのためには、[Maintenance] > [Protection] タブを選択し、保護スロットを強調表示し、[Lock Out] をクリックします。

2. スタンバイの XC または XCVT カードを判別します。スタンバイ XC または XCVT カードの ACT/STBY LED はオレンジ色、アクティブな XC または XCVT カードの ACT/STBY LED は緑色です。

注：CTCのカードグラフィックにカーソルを置いて、ダイアログボックスを表示することもできます。この表示で、次のようにカードが確認されます。

- XC または XCVT：アクティブ

- XC または XCVT：スタンバイ

3. ONS 15454 上のスタンバイ XC または XCVT カードを、物理的に XC10G カードに交換します。このためには、次の手順を実行します。

1. XC または XCVT カードのイジェクタを開きます。

2. このカードを滑らせながらスロットから取り出します。これにより IMPROPRMVL アラームが起動し、それはスタンバイ XC 10G カードがリロードした時点でクリアされます。

3. XC10G カードのイジェクタを開きます。

4. ガイド レールに沿って、X10G カードをスロットにスライドさせて挿入します。

5. イジェクタを閉じます。

ACT/STBY LED の障害 LED が赤になり、数秒間点滅してオフになります。ACT/STBY LED がオレンジ色になり、点灯したままになります。

4. [Node] ビューで、[Maintenance] > [XC Cards] タブを選択します。

5. [Cross Connect Cards] メニューから [Switch] を選択します。

6. [Confirm Switch] ダイアログボックスで [Yes] をクリックします。

注：アクティブXCまたはXCVTが解除されると、スタンバイスロットまたは最初のXC10Gカードがアクティブになります。これにより、最初の XC10G カードの ACT/STBY LED がオレンジ色から緑色に変わります。

注：2つ目のカードが完全にロードされるまで、CTCはXCVTカードを表示します。この時点で、CTC の 2 つのカードには XC10G が示されています。

7. ONS 15454 からスタンバイの XC または XCVT カードを物理的に取り除き、空の XC または XCVT スロットに第 2 の XC10G カードを挿入します。そのためには、次の手順を実行します。

1. XC または XCVT カードのイジェクタを開きます。

2. このカードを滑らせながらスロットから取り出します。

3. XC10G のイジェクタを開きます。

4. ガイド レールに沿わせて、XC10G カードをスロットにスライドさせて挿入します。

5. イジェクタを閉じます。

第 2 の XC10G カードがブートし、スタンバイ XC10G になると、アップグレードが完了です。

8. 保護ロックアウトを解除します。

これで手順は完了です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems