内容

概要

手順

リカバリ方法

概要

このドキュメントでは、マルチシャーシNCS4Kでハードウェア(HW)Virtual Output Queueing(VoQ)プログラミングを確認する手順について説明します。

手順

これは、NCS4KノードでHW VoQプログラミングを確認するための段階的なアプローチです。

6.5.26リリースのマルチシャーシノードは、Cisco Bug ID CSCvz41459の影響を受ける可能性があります。この場合、VoQは入力ラインカード(LC)仮想マシン(VM)上で誤ってプログラムされています。

ステップ 1：最初に、入力インターフェイスと出力インターフェイスのトラフィックフローを確認する必要があります。

この例では、入力インターフェイスは TenGigE1/3/0/0/1.4001（ラック1）、および出力インターフェイスはHu0/9/0/11/2.4001（ラック0）です。したがって、入力インターフェイスと出力インターフェイスは異なるラック上にあり、分散不具合トラッキングシステム(DDTS)Cisco Bug ID CSCvz41459の影響を受ける可能性があります

たとえば、tunnel 117を参照してください。

#show mpls forwarding tunnels 117

Wed Nov  9 13:15:47.159 UTC

Tunnel        Outgoing    Outgoing     Next Hop        Bytes

Name          Label       Interface                    Switched

------------- ----------- ------------ --------------- ------------

tt117             24764       Hu0/9/0/11/2.4001 172.16.13.170   0

ステップ 2：ラック0とラック1のアクティブなLC VMを確認します。

#show redundancy summary

Wed Nov  9 13:16:59.309 UTC

Active Node    Standby Node

-----------    ------------

1/LC0           1/LC1 (Node Ready, NSR:Not Configured)

0/RP1           1/RP0 (Node Ready, NSR:Ready)

0/RP0           1/RP1 (Node Ready, NSR:Not Configured)

0/LC0           0/LC1 (Node Ready, NSR:Not Configured)

この例では、0/LC0はラック0のアクティブなVMであり、1/LC0はラック1にあります。

ステップ 3：次のステップとして、出力LC VMの出力インターフェイスのSysPort番号を確認します。

#show controllers npu voq-usage interface HundredGigE 0/9/0/11/2.4001 instance all location 0/lc0

Wed Nov  9 13:16:45.149 UTC

-------------------------------------------------------------------

Node ID: 0/LC0

Intf         Intf     NPU NPU  PP   Sys   VOQ   Flow   VOQ    Port

name         handle    #  core Port Port  base  base   port   speed

(hex)                                     type

----------------------------------------------------------------------

Hu0/9/0/11/2.4001 8000bd4  18   1  448 24655   1336   5152 local   100G

Hu0/9/0/11/2.4001 8000bd4   0   0    0 24655   1144      0 remote    0M

この場合、SysPortは24655で、VoQベースは1336です。

ステップ 4：入力ラインカードと入力VMで同じSysPortをチェックします。

コマンドは、次のとおりです。

show controllers fia diagshell <ingress Line card number> "dump IRR_DESTINATION_TABLE <SysPort>" location <ingress LC VM>

以下に、いくつかの例を示します。

#show controllers fia diagshell 3 "dump IRR_DESTINATION_TABLE 24655" location 1/lc0

Wed Nov  9 13:18:00.684 UTC

Node ID: 1/LC0

IRR_DESTINATION_TABLE.IRR0[24655]:

この例では、QUEUE_NUMBERは16進数で0x538であり、前の出力からのVoQベース1336(dec)に一致します。

Cisco Bug ID CSCvz41459 queue_NUMBERは0x1ffffです。

以下に、いくつかの例を示します。

#show controllers fia diagshell 3 "dump IRR_DESTINATION_TABLE 24655" location 1/LC0

Wed Nov  9 12:44:54.270 UTC

Node ID: 1/LC0

IRR_DESTINATION_TABLE.IRR0[24655]:

リカバリ方法

この問題の回復方法は、影響を受ける出力サブインターフェイスを削除し、再度適用することです。

また、逆方向の流路も必ず確認してください。