内容

はじめに

問題

条件

観察

解決方法

はじめに

このドキュメントでは、M15シャーシの外部接続ユニット(ECU)のPPMで発生する「不適切な取り外し」アラームをクリアするための条件と回避策について説明します。

問題

ECUのPluggable Port Module(PPM)で、M15シャーシの「Inproper Removal」アラームが報告されます。

条件

1. ECUモジュールのPPMポートにプラガブルが挿入され、取り外されると、ECUのPPMポートで「Appropriate removal」アラームがアラームとして通知されます。

2. システム設計に従って、光ファイバが挿入されると、インベントリが認識され、ポートが「ADMIN UP」になります。設計に従って、ポートのAdminステータスをdownに変更する方法はありません。ポートをOOSにするか、PPMを削除します。

観察

1. すべてのPPMポートECUカードのシェルフ1スロット18の不適切な取り外しアラーム。

2. Inventoryタブに移動し、ECUカードのすべてのPPMポートに光モジュールが存在するかどうかを確認します。何らかのアクションを実行する必要があるかどうかを理解するのに役立ちます。

3. ECUポートのケーブルを取り付け直しても、カードを取り付け直しても問題は解決しません。

4. ECUのアラームを削除するには、ノードのデフォルト設定を復元し、ノードを手動でプロビジョニングする必要がありますが、これは面倒なタスクであり、実稼働環境でトラフィックに影響を与えます。

5. ノードバックアップ（アラームが発生したときに実行されるノードバックアップ）がノードファクトリデフォルト状態の後で使用されると、「Inappropriate removal」アラームが返されます。

解決方法

アラームをクリアするには、2つの方法があります。

1. アラームプロファイルを使用してECU PPMポートのアラームを抑制します。アラームプロファイルはアラームをアラームタブからクリアしますが、条件タブには表示されたままです。

アラームを抑制する手順は、  ECU card > Provisioning > Alarm profiles  . PPMポートを選択します。5つのポートをすべて選択し、 Force option > Apply  図に示すように。

2.または、ノードをデフォルト設定にリセットし、ノードを最初からプロビジョニングします（十分なダウンタイムが必要なため、これはお勧めしません）。バグ詳細：不具合IDはこの問題と一致しています。Cisco Bug ID CSCwe06300 を参照。