内容

はじめに

使用するコンポーネント

背景説明

光伝送信号(OTS)コントローラマッピング

初期設定

トポロジ

モジュールの設定

光伝送信号(OTS)コントローラの設定

PSMしきい値の設定

増幅器の動作の確認

アラームと状態の確認

光チャネル(OCH)電力の確認

Historical Performance Monitoring(PM)の確認

アラームのトラブルシューティング

自動電力削減(APR)

Loss of Signal（LOS；信号消失）またはLoss of Continuity

オートアンプリコントロールが無効

チャネル電力が正しくない、または無効である

増幅器の状態の変更

光セーフティリモートインターロック(OSRI)の切り替え

OTSコントローラの切り替え

増幅器の再起動

NCS 1001を再起動します

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、NCS1001アンプモジュールであるNCS1K-EDFAのさまざまな問題をトラブルシューティングするためのコマンドと手順について説明します。

使用するコンポーネント

NCS1001-K9 x2

NCS1K-EDFA x4

NCS1K-PSM x2

NCS1K-CNTLR-K9 x2

NCS1K1-FAN x6

NCS1K-2KW-AC x4

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

このドキュメントでは、XR 6.0.1以降の実務知識と、光増幅などの基本的な高密度波長分割多重(DWDM)の原理を理解していることを前提としています。

光伝送信号(OTS)コントローラマッピング

ots 0/{1|3}/0/0 —> COM

ots 0/{1|3}/0/1 —>回線

ots 0/{1|3}/0/2 —>光監視チャネル(OSC)

ots 0/{1|3}/0/3 —> COM-CHK（RXのみ）

ots 0/2/0/0 ------> PSM COM

ots 0/2/0/1 ------> PSM動作中(W)

ots 0/2/0/2 ------> PSM保護(P)

初期設定

NCS1K-EDFAが期待どおりに機能するには、特定の最小構成が必要です。

トポロジ

このトポロジ例は、標準的なPSMで保護されたポイントツーポイントネットワークを表しています。

NCS1001保護トポロジ

その他のトポロジについては、『Cisco NCS 1000シリーズソリューションガイド』を参照してください。

モジュールの設定

NCS1K-EDFAと、存在する場合はNCS1K-PSMにハードウェアモジュールの設定が必要です。このドキュメントでは、使用可能な設定オプションについては詳しく説明しません。詳細な手順については、『Cisco NCS 1001コンフィギュレーションガイド』を参照してください。

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 1

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm section-protection

!

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode 100GHz

ampli node-type TERM

光伝送信号(OTS)コントローラの設定

各NCS1K-EDFA otsコントローラには、アンプモードとrx-low-thresholdが設定されている必要があります。自動制御モードの場合は、ampli-channel-powerを使用してチャネルパワーセットポイントを設定します。手動モードの場合は、アンプゲインをampli-gainに設定します。アンプモードはエンドポイント間で一致する必要があります。オプションで、safety-control-modeとchannel-power-max-deltaを設定します。

controller Ots0/1/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/1/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

controller Ots0/3/0/0

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

channel-power-max-delta 50

safety-control-mode auto

!

controller Ots0/3/0/2

rx-low-threshold -280

!

controller Ots0/3/0/3

rx-low-threshold -300

!

PSMしきい値の設定

NCS1K-PSMが期待どおりに機能するには、動作中(W)の受信ポートとプロテクト(P)の受信ポートに、少なくともrx-low-thresholdが必要です。ベストプラクティスでは、しきい値を現在の入力電力より5 dBm低く設定することを推奨しています。

controller Ots0/2/0/1

rx-low-threshold -200

!

controller Ots0/2/0/2

rx-low-threshold -200

!

しきい値を自動的に設定するには、システムのpsm auto-thresholdを使用します。

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 2

psm primary-path WORKING

psm auto-threshold

psm section-protection

!

増幅器の動作の確認

show controller otsコマンドを実行すると、各コントローラの光パフォーマンスに関する情報が表示されます。光パワー、アンプゲイン、およびその他のパラメータを表示するには、ワイルドカード*を使用します。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show controller ots 0/3/0/* summary

Thu Sep  7 17:08:24.360 UTC

Port          Type         Status       TX Power      TX Total Power    RX Power      RX Total Power    RX Voa Attenuation    TX Voa Attenuation    Ampli Gain     Ampli Tilt

(dBm)         (dBm)             (dBm)         (dBm)             (dBm)                 (dBm)

----          ----         ------       -----------   -------------     ----------    ---------------   ------------------    ------------------    ----------     ----------

Ots0_3_0_0    Com          N/A          5.00          5.09              -4.90         -4.90             Unavailable           Unavailable           5.00           0.00

Ots0_3_0_1    Line         N/A          9.40          9.39              0.00          0.39              Unavailable           Unavailable           14.30          0.00

Ots0_3_0_2    Osc          N/A          -11.30        Unavailable       2.50          Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

Ots0_3_0_3    Com-Check    N/A          Unavailable   Unavailable       -40.00        Unavailable       Unavailable           Unavailable           Unavailable    Unavailable

show hw-module slot {1|3} ampli-trail-view allコマンドは、アンプの状態と設定の詳細を示します。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-1# show hw-module slot 3 ampli-trail-view all

Thu Sep  7 17:14:29.956 UTC

Ampli Trail View - BST and PRE Amplifiers

=======================================================

Port: 0/COM                             Port: 1/LINE

--------------                          --------------

Rx Power = -4.90 dBm                    Rx Power = 0.00 dBm

Rx Total Power = -4.90 dBm              Rx Total Power = 0.40 dBm

Rx Low Threshold = -23.0 dBm            Rx Low Threshold = -23.0 dBm

Port: 1/LINE                            Port: 0/COM

--------------                          --------------

Tx Power = 9.40 dBm                     Tx Power = 5.00 dBm

Tx Total Power = 9.40 dBm               Tx Total Power = 5.10 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm            Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Bst Gain = 14.30 dB                     Pre Gain = 5.00 dB

Bst Tilt = 0.00                         Pre Tilt = 0.00

Bst Channel Power = 3.00 dBm            Pre Channel Power = 0.00 dBm

Bst Control Mode = Auto                 Pre Control Mode = Auto

Bst Safety Mode = ALS Auto              Pre Safety Mode = ALS Disabled

Bst Osri = Off                          Pre Osri = Off

Bst Gain Range = Normal                 Pre Gain Range = Normal

アラームと状態の確認

コマンドshow alarms { brief | 詳細な}システム{アクティブ | history }は、システムの現在または過去（クリア）のアラームを示します。show loggingは、システムイベントに関する追加情報を提供します。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system active

Thu Sep  7 14:05:41.268 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

Active Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 14:05:27 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

一部のアラームは、優先順位の高いアラームが存在する状態に抑制されます。たとえば、LINE-RXの信号消失(LOS)は、同じOTSコントローラに関連する個々のチャネルのアラームを置き換えます。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system conditions

Thu Sep 7 17:24:42.999 UTC

アラーム履歴は、現在のアラームや状態の原因を特定し、パターンを特定するのに役立ちます。この例では、Auto Ampli Control Disabledアラームの発生およびクリアのパターンを示します。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show alarms brief system history

Thu Sep  7 17:29:46.386 UTC

------------------------------------------------------------------------------------

History Alarms

------------------------------------------------------------------------------------

Location        Severity     Group            Set Time                   Description

Clear Time

------------------------------------------------------------------------------------

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:07:50 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:08:00 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:08:40 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:09:10 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:15:20 UTC    Ots0/1/0/1 - Auto Ampli Control Disabled

09/07/2023 17:15:30 UTC

0/1             Minor        Controller       09/07/2023 17:19:30 UTC    Ots0/1/0/0 - Auto Ampli Control Disabled

光チャネル(OCH)電力の確認

ラインシステム上のアクティブなチャネルを確認するには、show hw-module slot {1|3} channel-trail-view activeコマンドを使用します。スペクトル全体にわたるすべてのチャネル出力レベルを表示するには、activeをallに置き換えます。チャネルの電力は、ユーザが定義したしきい値内に収まる必要があります。また、チャネルの電力の最高値と最低値の差の最大値は、channel-power-max-deltaで定義したしきい値内に収まる必要があります。出力例では、チャネル出力レベル間に3.3 dBmの差異があるため、channel-power-max-deltaは4 dBm以上である必要があります。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show hw-module slot 3 channel-trail-view active

Thu Sep  7 17:47:07.211 UTC

Channel Trail View - Active - dBm

===========================================

BST: 0/COM=>1/LINE              PRE: 1/LINE=>0/COM

Och Name            Wavelength(nm)      Freq(GHz)     Width(GHz)    Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)     Rx pwr(dBm)     Tx pwr(dBm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ots-Och0_3_0_0_6         1532.68        195600.0       100.0         -9.10            5.10          -11.50            0.40

Ots-Och0_3_0_0_7         1533.46        195500.0       100.0        -12.40            1.70          -11.50            0.30

Ots-Och0_3_0_0_8         1534.25        195400.0       100.0        -11.10            3.10          -11.60            0.30

Ots-Och0_3_0_0_9         1535.04        195300.0       100.0        -12.00            2.40          -13.50           -1.40

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Historical Performance Monitoring(PM)の確認

otsコントローラのパフォーマンス履歴を表示するには、pm historyコマンドを使用します。これは、一時的な電源変動や、システムに存在しなくなった一時的な問題を特定するのに役立ちます。

show controller ots 0/{1|3}/0/{1-3} pm history {15-min|24-hour|30-sec|flex-bin} optics 1 [バケット[ bucket ] ]

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# show controller ots 0/1/0/0 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:38:16.744 UTC

Optics in interval 1 [17:15:00 - 17:30:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

LBC[% ]    : 9.2       9.2       9.2

OPT[dBm]   : 6.80      6.80      6.80

OPR[dBm]   : -4.40     -4.37     -4.30

AGN[dB]  : 15.2      15.2      15.2

ATL[dB]  : 0.0       0.0       0.0

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

また、show controller ots-och 0/{1|3}/0/{1-96} pm history ...コマンドを使用して、個々のチャネルのパフォーマンス履歴を表示することもできます。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# show controller ots-och 0/3/0/0/6 pm history 15-min optics 1 Bucket 1

Thu Sep  7 17:54:36.183 UTC

Optics in interval 1 [17:30:00 - 17:45:00 Thu Sep 7 2023]

Optics history bucket type : Valid

MIN       AVG       MAX

OPT[dBm]   : 0.40      0.40      0.40

OPR[dBm]   : -9.10     -9.10     -9.10

Last clearing of "show controllers OPTICS" counters never

アラームのトラブルシューティング

自動電力削減(APR)

NCS1K-EDFAは、Loss of Signal（LOS；信号消失）などの条件でAPR状態になり、条件がクリアされるまで自動的にアンプのゲインを下げます。APRでは、EDFAは100秒ごとに8秒のリカバリパルスを送信します。条件をクリアした後もアンプイアがAPRに残っている場合は、「アンプ状態の変更」セクションで説明する回復手順を使用します。

otsコントローラでsafety-control-mode autoが設定されている場合、光監視チャネル(OSC)またはCOM-CHKの損失が原因でEDFAがAPRに入る可能性があります。これらのコントローラにファイバ接続がなく、使用されていない場合は、コントローラをシャットダウンしてアンプの状態を復元できます。この例では、0/1 OSCコントローラをシャットダウン状態にします。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 18:15:35.544 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/1/0/2

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 18:15:48.650 UTC

Loss of Signal（LOS；信号消失）またはLoss of Continuity

show controller otsコマンドを使用して、光パワー障害の発生源を特定します。

該当するコントローラに光ファイバが接続されていることを確認し、光パワーメータを使用して電力レベルを確認します。

オートアンプリコントロールが無効

ampli-control-mode autoに設定されている場合、EDFAは、ある条件で自動的に調整できない場合にAuto Ampli Control Disabledアラームを発生させます。

チャネル電力の最大値と最小値の差がchannel-power-max deltaしきい値を超えると、増幅器でもこのアラームが起動されます。しきい値と交差している原因となっているチャネルをshow hw-module slot {1|3} channel-trail-view allで特定します。

入力電力によってアンプが最大ゲインまたは最小ゲインを超えることがないことを確認します。詳細については、『Cisco Network Convergence System 1001 Data Sheet』を参照してください。

以下に例を挙げます。

コントローラots-och 0/3/0/0/6の受信チャネル電力は2.1 dBmです。

コントローラots 0/3/0/1の設定は次のとおりです。

controller Ots0/3/0/1

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 0

!

入力チャネル電力がセットポイントを超えているため、増幅器はチャネル電力セットポイント0 dBmに到達できません。ots 0/3/0/0/6の受信電力がots 0/3/0/1セットポイント以下に低下するまで、アンプはゲインを提供できません。

同様に、ots-och 0/3/0/0/6の–26.0 dBmの受信電力とコントローラots 0/3/0/1のampli-channel power 30がラインアンプの最大ゲインである24 dBを超えているため、設定されたセットポイントに到達できないためAMPLI-GAIN-LOWアラームが発生します。

チャネル電力が正しくない、または無効である

show hw-module slot 3 channel-trail-view allでots-ochチャネルに予期しないチャネル電力が示される場合、設定されているグリッドモードとチャネルスペクトル幅の間にミスマッチがある可能性があります。着信チャネルのスペクトル幅が、設定されているグリッドモード設定よりも小さいことを確認します。たとえば、400Gチャネルはグリッドモード50GHz設定の間隔を超えるため、隣接するots-ochコントローラで光パワーの読み取り値が発生します。代わりに、グリッドモード75GHzまたは100GHzを使用します。または、flex-channel-idコマンドを使用してカスタムチャネル幅を設定します。フレックスチャネルの設定手順の詳細については、『Cisco NCS 1001コンフィギュレーションガイド』を参照してください。

hw-module location 0/RP0/CPU0 slot 3

ampli grid-mode gridless

ampli flex-mode flex-spectrum

ampli flex-channel-id [ id ] chan-central-freq [ frequency ] chan-width [ width ]

!

増幅器の状態の変更

注意：これらのコマンドは、サービスに影響を与えます。

show run controller ots 0/{1|3}/0/{1-3}を使用して、設定が有効になったことを確認します。

光セーフティリモートインターロック(OSRI)の切り替え

OSRIをonに設定すると、otsコントローラの送信電力が無効になります。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001_61(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:15.772 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# do show run controller ots 0/3/0/1

Thu Sep 7 19:45:28.214 UTC

controller Ots0/3/0/1

osri on

rx-low-threshold -230

ampli-control-mode automatic

ampli-channel-power 30

!

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no osri on

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

Thu Sep 7 19:45:57.608 UTC

OTSコントローラの切り替え

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# configure

Thu Sep 7 19:45:01.638 UTC

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config)# controller ots 0/3/0/1

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# no shutdown

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2(config-Ots)# commit

増幅器の再起動

管理コンテキストからモジュールのリロードを実行します。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/3 reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

result Card graceful reload request on 0/3 succeeded.

NCS 1001を再起動します

シャーシとすべてのモジュールの電源を完全に再投入するには、hw-module location all reloadを使用します。リブート中は、デバイスは数分間アクセス不能になります。

RP/0/RP0/CPU0:NCS1001-2# admin

Thu Sep 7 19:52:50.273 UTC

Last login: Wed Sep 6 01:33:34 2023 from 192.0.0.4

root connected from 192.0.0.4 using ssh on sysadmin-vm:0_RP0

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location all reload

Thu Sep 7 19:53:01.988 UTC+00:00

Reload hardware module ? [no,yes] yes

関連情報

NCS1001でのアラームのトラブルシューティングの詳細については、『Cisco NCS 1001のトラブルシューティングガイド』を参照してください。