内容

概要

NCS1Kの「Auto Ampli Control Disabled Alarm」のトラブルシューティング

概要

このドキュメントでは、「Auto ampli control disabled」アラームをクリアして、増幅器からの送信電力が低くなる問題をトラブルシューティングする方法について説明します。

NCS1Kの「Auto Ampli Control Disabled Alarm」のトラブルシューティング

Auto Ampli制御がディセーブルになっているため、Erbium Doped Fiber Amplifier(EDFA)からの伝送パワーとゲインが低くなっています。

show controller ots 0/x/0/x：を入力します。

アンプのパフォーマンス値

ノードのアラーム

2つのチャネル間の電力レベルの差が、設定されているデルタ値を超えると、「Auto Ampli Control Disabled」アラームが発生します。

この場合、デルタ値は5 dBですが、チャネル間の差は5 dBを超えています。

show hw-module slot x channel-trail-view active :

Channel Powerビュー

ここでは、一部のチャネルは–12.xxとして電力を受け取り、チャネル番号21は–18.xxとして電力を受け取るため、差は6dBで、デルタ値を超えています。

差がデルタ値を超える場合、Amplifierコントロールは無効になります。出力電力は確認できますが、設計に従ってゲインレギュレーションは発生しません。

デルタ値を確認するには、次の手順を実行します。show controler ots 0/x/0/x

出力例：

controller State: Up

Transport Admin State: In Service

Port Type: Line

Laser State: On

Optics Status::

Alarm Status:

-------------

Detected Alarms:

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED

Alarm Statistics:

-----------------

LOW-RX-PWR = 0

LOW-TX-PWR = 0

RX-LOS-P = 5

RX-LOC = 1

AMPLI-GAIN-DEG-LOW = 0

AMPLI-GAIN-DEG-HIGH = 0

AUTO-LASER-SHUT = 5

AUTO-POW-RED = 5

AUTO-AMPLI-CTRL-DISABLED = 5

AUTO-AMPLI-CFG-MISMATCH = 0

SWITCH-TO-PROTECT = 0

AUTO-AMPLI-CTRL-RUNNING = 2

Parameter Statistics:

---------------------

TX Power = 3.80 dBm

RX Power = -9.70 dBm

Ampli Gain = 19.50 dB

Ampli Tilt = 0.00

Total TX Power = 4.09 dBm

Total RX Power = -8.50 dBm

Ampli Gain Range = Normal

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

RX Span Loss = N/A

TX Span Loss = N/A

Rx Low Threshold Current = -25.0 dBm

Back Reflection = -27.30 dBm

Configured Parameters:

-------------

Rx Low Threshold = -25.0 dBm

Tx Low Threshold = -20.0 dBm

Ampli Gain = 1.00 dB

Ampli Tilt = 0.00

Ampli Channel power = 3.00 dBm

Channel Power Max Delta = 3.00 dBm

Ampli Channel Psd = 31.250 nW/MHz

Rx Low Threshold Psd = 0.099 nW/MHz

Ampli Control mode = Automatic

Ampli Safety Control mode = auto

Osri = OFF

TX Enable = Enabled

RX Enable = Enabled

デルタ値は3 dBで、チャネル間の差は6 dBでした。

恒久的な解決策：

パッチパネルで、電力が少ないチャネルを確認します。

必要に応じてパッチコードをクリーニングして交換し、チャネルの電力を改善します。

電力がデルタ値以下になると、アラームはクリアされ、出力電力は必要に応じて調整されます。

回避策：

一時的な回避策は、次の設定変更でデルタ値を増やしてトラフィックを復元することです。

config ter

controller ots 0/x/0/x

channel-power-max-delta 80 (change delta to 8)

パーマネントソリューションが実装されたら、必ず設定をデフォルトのデルタ値に戻してください。