内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

CTCの使用

1.1 .  既存のすべてのアラームの確認とログ

1.2 .  ソフトウェアリリースの確認

1.3 .  ハードドライブの詳細の確認

1.4 .  データベースバックアップの作成

1.5 .  BITSタイミング

1.6 .  ECUの取り外しの準備

1.7 .  ECU1を削除

1.8 .  チェック後

概要

このドキュメントでは、NCS4016システムにインストールされたインサービス外部接続ユニット(ECU)を正常に交換し、ECU 2と交換する方法について説明します。また、ECUの取り外しと取り付けの手順についても説明します。

前提条件

この手順を開始する前に、NCS4016システムで6.5.26以降のソフトウェアが実行されている必要があります。

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Transport Controller(CTC)クラフトインターフェイス

- Cisco NCS4000シリーズ用CLI Cisco IOS®

- Cisco NCS4000シリーズ(NCS4016/NCS4009)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- この記事で説明する手順は、トラフィックには影響しません。

- この記事では、NCS4000シャーシが4016または4009シェルフであることを前提としています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

注：本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

CTCの使用

1. NCS4Kへの接続を確立し、6.5.26の最小ソフトウェアリリースを確認します。開始する前に、次の手順を実行します。

- CTCを使用するために、ハードウェアおよびソフトウェアの要件を満たすコンピュータがセットアップされていることを確認します。

- 完全なイメージがインストールされていることを確認します。mini.isoイメージがインストールされている場合は、ncs4k-mgbl.pkgをNCS 4000システムにインストールする必要があります。

- XMLエージェントの設定を完了します。

- HTTPの設定を完了します。

- Generalized Multi-Protocol Label Switching(GMPLS)のsnmp-server ifindex persistコマンドを実行して、リロード時にリンクを維持します。

ステップ1.a.NCS 4016シェルフに接続されたコンピュータから、Windows Internet Explorer、Mozilla Firefox Webブラウザ、CTC LauncherなどのWebブラウザを起動します。

ステップ1.b:ブラウザの[URL]フィールドに、NCS 4016 IPv4仮想IPアドレスを入力します。この例では、192.168.1.3です。

ステップ1.c:Enter キーを押します。

ステップ1.d:Internet Explorerを使用している場合、Webコンテンツを開くかどうかを確認するセキュリティ警告が表示されることがあります。このポップアップが表示されたら、[Allow]をクリックします。

ステップ1.e.[Java Plug-in Security Warning]ダイアログボックスが表示された場合は、[Run]ボタンをクリックし、必要に応じて公開キーのセキュリティ証明書をインストールします。

ステップ1.f:ここに示すように、CTCランチャウィンドウが表示されます。CTCは、ラップトップにダウンロードするJavaアプレットです。CTCのバージョンが古くないことを確認するには、[Settings...]をクリックし、CTC Launcherの[Settings]ウィンドウで[Delete Cache]オプションと[OK]ボタンをクリックします。

手順1.g.キャッシュを削除したら、CTC LauncherウィンドウのLaunch CTCをクリックします。

ステップ1.hアプリケーションがキャッシュされていないため、CTCダウンロードの進行状況ウィンドウが表示され、このプロセスには数分かかることがあります。ダウンロード後、次に示すように警告メッセージウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

ステップ1.i:CTCログインウィンドウで、ユーザ名とパスワードを入力します。図に示すように[Login]をクリックします。

1.1 .  既存のすべてのアラームの確認とログ

1.2 .  ソフトウェアリリースの確認

ステップ1.2.a:[メンテナンス] > [ソフトウェア] > [インストール]に移動します。

ステップ1.2.b:この手順を実行するには、ソフトウェアが6.5.26以上である必要があります。

1.3 .  ハードドライブの詳細の確認

1.4 .  データベースバックアップの作成

ステップ1.4.a.データベースバックアップを作成します。

ステップ1.4.b:[メンテナンス] > [データベース]に移動し、[データベースバックアップ]を選択します。

ステップ1.4.c:ファイル名を持つフルパスを選択/入力して、ノードにバックアップを保存します。

ステップ1.4.d:[OK]をクリックして、ファイルを保存します。

ステップ1.4.eバックアップファイルの場所をメモします。

1.5 .  BITSタイミング

NCS4KでBITSタイミングが使用されている場合は、これら2つのコマンドの出力を記録します。タイミングを使用しない場合は、次のセクションに進みます。

ステップ1.5.a:puttyまたはその他のターミナルプログラムを使用してCLIを起動します。

ステップ1.5.b:コマンドshow controller timing controller clockの出力を記録します。

ステップ1.5.c:show frequency synchronization clock-interfaces briefコマンドの出力を記録します。

1.6 .  ECUの取り外しの準備

ステップ1.6.a.CTCを起動し、[Node View] > [Maintenance]タブに移動し、左側の[ECU Upgrade]ペインをクリックします。[アタッチ解除]ボタンをクリックします。

ステップ1.6.b:デタッチ操作を続行する場合は、[はい]を選択します。

ステップ1.6.c:アラームでは、「The detach provision for disk started」および「disk provision in progress」マイナーアラームが表示されます。

ステップ1.6.d. ECUモジュールを物理的に取り外す前に、システムで「The Detach Operation for disk started」というアラームがクリアされていることを確認してください。

アラームがクリアされると、ECUモジュールを物理的に取り外すことができます。

ディスク提供アラームとDISK1-DISK-SPACE (場所Sysadmin:/misc/disk1)アラームは、ECUの移行が完了するまでシステム上で持続します。

1.7 .  ECU1を削除

1.7.1. NCS4KシャーシからのECUモジュールの取り外し：

a.ESDリストストラップを装着していることを確認します。

b.NCS4K-ECUモジュールに接続されているすべてのケーブルを取り外します。

c. EMSケーブルを取り外すと、すべてのリモート管理がシェルフにドロップされます。セクション1.7.2でEMSケーブルを再接続するまで復元されません。コンソールポートを使用してリモートアクセスを実現できます。

d.ユニットに接続されているすべてのタイミングケーブルを取り外します。

e.Philipsドライバを使用して、ECUユニットのネジを緩めます。

f.両側のラッチを使用して、NCS4K-ECUユニットを取り付けます。

g.元のNCS4K-ECUから2.5インチSATAドライブ(SSD)を両方とも取り外します。ECU内の正確な位置（左または右）をメモします。

h.NCS4K-ECUから取り外した2.5インチSATAドライブを新しいNCS4K-ECU2モジュールに挿入し、元のECUと同じ位置に取り付けられていることを確認します。

1.7.2. ECU2モジュールを取り付け、ケーブルを再接続します。

a.新しいNCS4K-ECU2モジュールと2.5インチSATAドライブを元のECUスロットに取り付けます。

b.セクション1.7.1から取り外したすべてのケーブルを新しいECU2モジュールに再接続します。

c.ラッチが正しい位置に来たら、ネジを締めます。

d.NEへのリモート管理接続が再度使用可能であることを確認します。

e.NEの前面パネルLCDが動作可能であることを確認します。

1.7.3. NCS4Kシャーシで新しいECU2を初期化します。

NCS4K-ECU2モジュールが初期化されるまで2 ～ 3分待ちます。

接続操作がトリガーされる前にECUの「プラグイン済みアラーム」がクリアされていることを確認します。クリアされていないと、システムが不整合な状態になる可能性があります。

図に示すように、[Attach...]ボタンをクリックして続行します。

アラーム「The attach provision for disk started」は、接続手順がトリガーされると起動されます。

これらのアラームがシステムからクリアされると、NCS4K-ECUからNCS4K-ECU2へのECU移行が正常に完了します。

1.8 .  チェック後

1.8.1.  アラームの確認

アラームを確認し、シェルフに新しいアラームや予期しないアラームがないことを確認します。

注：ロケーションアラームのDisk spaceアラートは、RP0とRP1の両方でアイドル状態になるまでに若干長い時間がかかることがありますが、SH mediaコマンドを使用して、ディスクが動作可能であることを確認できます。

1.8.2.  メディアの確認

両方のソリッドステートディスクドライブが正しくスロットされ、到達可能であることを確認します。

1.8.3.  BITSタイミング再検査

BITSタイミングが装備され、セクション1.5が完了した場合。ECU2にBITSタイミングを再接続し、以前の結果と比較した後で、コマンドを再度実行します。