内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、EPNM Topology Diagnosticsページツールを使用して、デバイス間のリンクキャッシュを再入力するプロセスについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Evolved Programmable Network Manager(EPNM)

- EPN Manager Topology Diagnosticsツールへのアクセスとナビゲーション

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Evolved Programmable Network Manager(EPC)に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

デバイスまたはデバイス間のリンクを表示できません。 Maps > Topology Maps.

これらのデバイスはEPNMインベントリに存在し、ネイバーデバイスはCDPテーブルに表示されますが、トポロジマップには表示されません。

注意：キャッシュ全体を再入力しないでください。トポロジマップ全体が再配置されたり、データが失われる可能性があります。

解決方法

ステップ 1：トポロジのDiagnosticsページに移動します。 https://

/webacs/pages/admin/TopologyDiagPage.jsp.

ステップ 2：3番目のオプションボタンを選択します Repopulate link cache between devices.

ステップ 3：選択 Device A と Device B を選択します。

ステップ 4：クリック Repopulate （図で強調表示されています）。

これにより、2つのデバイス間のキャッシュエントリが再入力され、 Maps > Topology Maps.