内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

MPLS L3VPNの要約

L3VPNを使用したEVPN(MPLS SR)の概要

ネットワーク図

ハイレベル設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、外部BGPを使用してNexus 9300でセグメントルーティング(SR)マルチプロトコルラベルスイッチング(MPLS)を介してL3イーサネットVPN(EVPN)を展開する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP）

- L3VPN

- EVPN

- SR

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- SPINEハードウェア：リリース10.2(2)が稼働する9336C-FX

- LEAFハードウェア：リリース10.2(2)が稼働する93240YC-FX2

- クライアン92160:10YC-X（ホスト1）、Catalyst-3850（ホスト2）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

MPLS L3VPNの要約

VPNは次のとおりです。

- パブリックインフラストラクチャ上でプライベートネットワークサービスを提供するIPベースのネットワーク。

- インターネットまたはその他のパブリックまたはプライベートネットワークを介してプライベートに相互に通信できるサイトのセット。

従来のVPNは、VPN内のすべてのサイトに対してフルメッシュのトンネルまたはPermanent Virtual Circuit（PVC；相手先固定接続）を設定することによって作成されます。新しいサイトを追加するには、VPN内の各エッジデバイスを変更する必要があるため、このタイプのVPNは維持や拡張が容易ではありません。

MPLSベースのVPNはレイヤ3で作成され、ピアモデルに基づいています。ピアモデルにより、サービスプロバイダーとCEはレイヤ3ルーティング情報を交換できます。サービスプロバイダーは、CEの関与なしにCEサイト間でデータを中継します。

MPLS VPNは、従来のVPNよりも管理と拡張が容易です。新しいサイトがMPLS VPNに追加されると、顧客サイトにサービスを提供するサービスプロバイダーのエッジルータのみを更新する必要があります。

MPLS VPNのコンポーネントは次のとおりです。

- プロバイダー(P)ルータ：プロバイダーネットワークのコアにあるルータ。PEルータはMPLSスイッチングを実行し、ルーティングされたパケットにVPNラベルを付加しません。VPNラベルは、データパケットを正しいプライベートネットワークまたはCEエッジルータに転送するために使用されます。

- プロバイダーエッジ(PE)ルータ：受信したインターフェイスまたはサブインターフェイスに基づいて着信パケットにVPNラベルを付加し、MPLSコアラベルも付加するルータ。PEルータはルータに直接接続されます。

- 顧客(C)ルータ：インターネットサービスプロバイダー(ISP)または企業ネットワーク内のルータ。

- カスタマーエッジ(CE)ルータ：ネットワーク上のPEルータに接続するISPのネットワーク上のエッジルータ。CEルータはPEルータとインターフェイスする必要があります。

L3VPNを使用したEVPN(MPLS SR)の概要

データセンター(DC)の導入では、EVPNコントロールプレーンの学習、マルチテナント性、シームレスなモビリティ、冗長性、簡単なPODの追加などの利点を得るために、Virtual Extensible LAN(VXLAN)EVPNまたはMPLS EVPNが採用されています。同様に、COREは、Label Distribution Protocol(LDP)ベースのMPLS L3VPNネットワークか、従来のMPLS L3VPN LDPベースのアンダーレイから、SRなどのより高度なソリューションへの移行のいずれかです。

SRは、次のような利点のために採用されています。

- Unified Interior Gateway Protocol(IGP)およびMPLSコントロールプレーン

- よりシンプルなトラフィックエンジニアリング方法

- 設定が容易

- ソフトウェア定義型ネットワーキング(SDN)の採用

EVPN(RFC 7432)は、BGP MPLSベースのソリューションで、仮想化されたデータセンターネットワークで次世代のイーサネットサービスに使用され、ルートなどの複数のブロックを使用します。

既存のMPLSテクノロジーからRD、RT、およびVRFを区別します。

NXOS 7.0(3)I6(1)リリースで導入されたL3 EVPN over SRでは、MPLSカプセル化を使用したEVPNタイプ5ルートが使用されます。進化したデータセンターサービス向けに、マルチテナント、拡張性、高パフォーマンスを提供します。

注：DCでは、データプレーンはVXLANまたはMPLSです。

従来のMPLS L3 VPN

SR上のMPLS L3 VPN

主要なビルドブロック：RD、RT、およびVRF

主要なビルドブロック：RD、RT、およびVRF

トランスポート用アンダーレイ画層：IGP、LDP、およびRSVP-TE

トランスポート用アンダーレイ画層：IGP/BGP-LUおよびSR-TE

サービスのオーバーレイ層：VPNv4およびVPNv6

サービスのオーバーレイ層：EVPN

ネットワーク図

ハイレベル設定

1. 機能のインストール

2. IPアドレスの設定 – アンダーレイ

3. IGP/MPの設定：BGP

4. VLANおよびEVPNオーバーレイの設定

5. ホストとリーフ間のe-BGPの設定

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。