内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

コマンド リファレンス

dsl equipment-type

dsl linerate

dsl operating-mode (g.shdsl)

確認

トラブルシューティング

トラブルシューティングのためのコマンド

関連情報

概要

このドキュメントでは、Multirate Symmetric High-Speed Digital Subscriber Line（G.SHDSL）ポートを使用して、2 台のルータをバックツーバック接続で設定する例を紹介します。また、G.SHDSL 対応の Cisco ルータを、リモートの G.SHDSL CPE デバイスからの接続を終端するセントラル オフィス（CO）の DSL デバイスとして設定する方法についても説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.2T1が稼働する828 Customer Premises Equipment(CPE)

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(8)T が稼働する 2612 ルータ

- WAN インターフェイス カード（WIC）-1SHDSL を使用している 2612 ルータ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

注：この設定では、828Aは機器タイプ「CO」で設定され、COからのシグナリングをシミュレートします。一方、G.SHDSL WICを搭載した2612は、機器タイプ「CPE」で設定されています。

- DSL5-828A

- DSL4-2612A

DSL5-828A（CO として動作する Cisco 828 CPE）

DSL5-828A#show run

Building configuration...

Current configuration : 769 bytes

!

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname DSL5-828A

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

hold-queue 100 out

!

interface ATM0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CO

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

stopbits 1

line vty 0 4

!

scheduler max-task-time 5000

end

DSL4-2612A（CPE として動作する Cisco 2612 ルータ）

dsl4-2612a#show run

Building configuration...

Current configuration : 927 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname dsl4-2612a

!

!

ip subnet-zero

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

fax interface-type fax-mail

mta receive maximum-recipients 0

!

!

!

!

interface ATM0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/35

encapsulation aal5snap

!

pvc 8/35

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

dsl equipment-type CPE

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex A

dsl linerate AUTO

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

shutdown

half-duplex

!

interface TokenRing0/0

no ip address

shutdown

ring-speed 16

!

interface Dialer0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

コマンド リファレンス

このセクションでは、変更されたコマンドについて説明します。この機能で使用されるその他すべてのコマンドについては、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2のコマンドリファレンスのドキュメントに記載されています。

変更されたコマンド

- dsl equipment-type

- dsl linerate

- dsl operating-mode (g.shdsl)

dsl equipment-type

DSL ATMインターフェイスがCO機器またはCPEとして機能するように設定するには、ATMインターフェイスモードでdsl equipment-typeコマンドを発行します。デフォルトの機器タイプを復元するには、このコマンドのno形式を使用します。

- dsl equipment-type {co | cpe}

- no dsl equipment-type

これらのコマンドの構文の説明は次のとおりです。

- co:DSL ATMインターフェイスをCO機器として機能するように設定します。

- cpe:DSL ATMインターフェイスをCPEとして機能するように設定します。

デフォルト

DSL ATM インターフェイスは CPE として動作します。

インターフェイス コマンド モード

G.SHDSL WICのATMインターフェイスは、次のCisco IOSソフトウェアリリースに統合されています。

- 12.2(4)XL:Cisco 2600シリーズルータ上

- 12.2(8)T:Cisco 2600シリーズおよびCisco 3600シリーズルータ上

使用上のガイドライン

この設定コマンドは、特定の ATM インターフェイスに適用されます。このコマンドを発行する前に、ATM インターフェイスを指定する必要があります。また、コマンドを発行する前に、ATM インターフェイスを shutdown 状態にしておく必要があります。この例では、DSL ATMインターフェイス1/1をCO機器として機能するように設定する方法を示します。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 1/1

Router(config-if)#dsl equipment-type co

Router(config-if)#end

Router# clear interface atm 0/1

Router#

関連コマンド

- dsl linerate:DSL ATMインターフェイスのラインレートを指定します。

- dsl operating-mode(g.shdsl):DSL ATMインターフェイスの動作モードを指定します。

dsl linerate

DSL ATMインターフェイスのラインレートを指定するには、ATMインターフェイスモードでdsl linerateコマンドを発行します。デフォルトのラインレートを復元するには、このコマンドのno形式を使用します。

- dsl linerate {kbps |自動}

- no dsl linerate

これらのコマンドの構文の説明は次のとおりです。

- kbps:DSL ATMインターフェイスのラインレートをキロビット/秒で指定します。指定できる値は、72、136、200、264、392、520、776、1032、1160、1544、2056、および 2312 です。

- auto：遠端のDSL Access Multiplier(DSLAM)またはWICとネゴシエートすることで、最適なラインレートに向けて自動的にトレインするようにDSL ATMインターフェイスを設定します。

デフォルト

DSL ATM インターフェイスは、自動的に遠端の DSLAM または WIC とライン レートを同期します。

インターフェイス コマンド モード

G.SHDSL WICのATMインターフェイスは、次のCisco IOSソフトウェアリリースに統合されています。

- 12.2(4)XL:Cisco 2600シリーズルータ上

- 12.2(8)T:Cisco 2600シリーズおよびCisco 3600シリーズルータ上

使用上のガイドライン

この設定コマンドは、特定の ATM インターフェイスに適用されます。このコマンドを発行する前に、ATM インターフェイスを指定する必要があります。また、コマンドを発行する前に、ATM インターフェイスを shutdown 状態にしておく必要があります。次の例は、1040 kbpsのラインレートで動作するようにDSL ATMインターフェイス0/1を設定する方法を示しています。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/1

Router(config-if)#dsl linerate 1040

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

関連コマンド

- dsl equipment-type:DSL ATMインターフェイスをCO機器またはCPEとして機能するように設定します。

- dsl operating-mode(g.shdsl):DSL ATMインターフェイスの動作モードを指定します。デフォルトの動作モードに戻すには、このコマンドのno形式を使用します。

dsl operating-mode (g.shdsl)

ATMインターフェイスのDSLの動作モードを指定するには、dsl operating-mode ATMインターフェイスコマンドを発行します。デフォルトの動作モードに戻すには、このコマンドのno形式を使用します。

- dsl operating-mode gshdsl symmetric annex {A | B}

- no dsl operating-mode

これらのコマンドの構文の説明は次のとおりです。

- gshdsl:ITU G.991.2ごとにマルチレート高速モードで動作するようにDSL ATMインターフェイスを設定します。

- symmetric:ITU G.991.2に従って対称モードで動作するようにDSL ATMインターフェイスを設定します。

- annex {A | B}：地域の動作パラメータを指定します。北米の場合は A、ヨーロッパの場合は B を入力します。デフォルトは A です。

デフォルト

デフォルトの動作モードはG.SHDSL symmetric annex Aです。

インターフェイス コマンド モード

G.SHDSL WICのATMインターフェイスは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(3)Xで導入され、次のCisco IOSソフトウェアリリースに統合されています。

- 12.2(2)T:Cisco 1700シリーズルータ上

- 12.2(4)XL:Cisco 2600シリーズルータ上

- 12.2(8)T:Cisco 2600シリーズおよびCisco 3600シリーズルータ上

使用上のガイドライン

この設定コマンドは、特定の ATM インターフェイスに適用されます。このコマンドを発行する前に、ATM インターフェイスを指定する必要があります。また、コマンドを入力する前に、ATM インターフェイスを shutdown 状態にしておく必要があります。この例では、DSL ATMインターフェイス0/0をG.SHDSLモードで動作するように設定する方法を示します。

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface atm 0/0

Router(config-if)#dsl operating-mode gshdsl symmetric annex A

Router(config-if)#end

Router#clear interface atm 0/1

Router#

関連コマンド

- dsl equipment-type:DSL ATMインターフェイスをCO機器またはCPEとして機能するように設定します。

- dsl linerate:DSL ATMインターフェイスのラインレートを指定します。

確認

この出力がコンソールセッション全体に表示されます。ルータにTelnet接続している場合は、term monコマンドを発行して、コンソールメッセージを表示します。

00:51:25: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

00:52:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

00:52:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

00:52:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

00:52:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

00:52:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

- show running-config：現在の設定を確認し、すべてのコントローラのステータスを表示します。

- show controllers atm slot/port:ATMコントローラの統計情報を表示します。

- show atm vc：相手先固定接続(PVC)のステータスを確認します。

- show dsl interface atm:G.SHDSLモデムのステータスを表示します

- show interface atm:ATMインターフェイスのステータスを表示します。

次に、show atm vcコマンドの出力例を示します。アクティブな PVC がアップしていることを確認します。

dsl4-2612a#show atm vc

VCD /                                        Peak  Avg/Min Burst

Interface  Name         VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

0/0        1              0    35  PVC    SNAP     UBR    2304                UP

0/0        2              8    35  PVC    MUX      UBR    2304                UP

次に、show dsl interface atmコマンドの出力例を示します。回線がダウンしている場合、回線はアクティブではありません。一部の値が正確でない可能性があります。ステートメントが表示されます。装置タイプや動作モードの設定が、ご使用のアプリケーションに対して適切かどうかを調べることもできます。

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Data (0x1)

Received SNR:           39 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

dsl4-2612a#show dsl interface atm 0/0

Globespan G.SHDSL/SDSL Chipset Information

Line is not active. Some of the values printed may not be accurate.

Equipment Type:         Customer Premise

Operating Mode:         G.SHDSL Annex A

Clock Rate Mode:        Auto rate selection Mode

Reset Count:            1

Actual rate:            2312 Kbps

Modem Status:           Idle (0x0)

Received SNR:           38 dB

SNR Threshold:          23 dB

Loop Attenuation:      -0.3400 dB

Transmit Power:         7.5 dBm

Receiver Gain:          4.3900 dB

Last Activation Status: No Failure (0x0)

CRC Errors:             33372

Chipset Version:        1

Firmware Version:       R1.5

ATM 回線上で ping を実行できない場合は、両方のルータの ATM インターフェイスに対して show interface コマンドを発行して、ATM インターフェイスが UP/UP 状態であることを確認します。ATM インターフェイスのステータスを表示するには、show interface atm コマンドを発行します。次の例に示すように、ATMスロット、ポート、および回線プロトコルが稼働していることを確認します。

DSL5-828A#show interfaces atm0

ATM0 is up, line protocol is up

Hardware is PQUICC_SAR (with Globespan G.SHDSL module)

MTU 1500 bytes, sub MTU 1500, BW 2312 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5, PVC mode

10 maximum active VCs, 2 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Last input never, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: None

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

261 packets input, 11170 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

264 packets output, 11388 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

注：debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug atm events:ATM関連のイベントが生成された時点でそのイベントを識別します。

- debug atm errors：どのインターフェイスに問題があるかを示します。

これは、このセクションで説明したデバッグを実行し、オンラインになるATMインターフェイスからのデバッグ情報の例です（回線がアップ状態になるまでに30秒以上かかる場合があることに注意してください）。

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_reset: PLIM type is 19, Rate is 2304Mbps

01:07:15: ATM0/0 dslsar_1a_shutdown: state=4

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:15: %GSI-6-RESET: Interface ATM0/0, bringing up the line.

It may take several seconds for the line to be active.

01:07:15: Resetting ATM0/0

01:07:15:  dslsar_1a_config(ATM0/0)

01:07:15:  dslsar_1a_enable(ATM0/0)

01:07:15: ATM0/0: dslsar_init(825AD084,FALSE)

01:07:15: dslsar disable ATM0/0

01:07:16: ATM0/0 dslsar_init: DSLSAR TXRX disabled

01:07:16: ATM0/0 dslsar_1a_enable: restarting VCs: 0

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 1, vc = 0x82A17BE0adb->flags = 0x4800C

01:07:16: (ATM0/0)1a_enable,calling atm_activate_pvc, vcd = 2, vc = 0x82A1863Cadb->flags = 0x4800C

dsl4-2612a#

dsl4-2612a#

01:07:16: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

01:07:19: dslsar disable ATM0/0

01:08:03: ATM0/0 dslsar_MatchSARTxToLineSpeed(): usbw 2304, clkPerCell 6360 prev_clkPerCell 9702

01:08:03: ATM0/0 dslsar_update_us_bandwidth(): upstream bw =2304 Kbps

01:08:09:  dslsar_periodic: ENABLING DSLSAR

01:08:09: dslsar enable ATM0/0

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:1 vpi:0 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 1, vpi 0, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 2304, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470,

max_tx_time = 1862ATM0/0 last_address 0x12E14

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 0/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09:  dslsar_1a_setup_vc(ATM0/0): vc:2 vpi:8 vci:35 state 2

01:08:09: ATM0/0 dslsar_vc_setup: vcd 2, vpi 8, vci 35, avgrate 0

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 1

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: %ATM-5-UPDOWN: Changing VC 8/35 VC-state to PVC activated.

01:08:09: CONFIGURING VC 1 (0/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 1:  slot 0 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 1 (0/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 1, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:09: CONFIGURING VC 2 (8/35) IN TX SCHEDULE TABLE SET 0

01:08:09: Forcing Peakrate and Avgrate to: 2304

01:08:09: Requested QoS: Peakrate = 2304, Avgrate = 2304, Burstsize =0

01:08:09: Configuring VC 2:  slot 1 in TST 5

01:08:09: SUCCESSFUL CONFIGURATION OF  VC 2 (8/35), QOS Type 4

01:08:09: ATM0/0: vcd = 2, bw = 1152, tbds_per_tsi = 15, max_pkt_len = 4470, max_tx_time = 3725

01:08:10: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1, changed state to up

01:08:10: %DIALER-6-BIND: Interface Vi1 bound to profile Di0

01:08:11: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:11:  dslsar_atm_lineaction(ATM0/0): state=4

01:08:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM0/0, changed state to up

01:08:13: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access1, changed state to up

関連情報

- DSL 技術サポート

- Cisco 1700/2600/3600 シリーズ ルータでの G.SHDSL ATM WIC のインストール

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド

- Cisco 826/827/828/831/837 および SOHO 76/77/78/91/96 のネットワーク シナリオ

- Cisco 826/827/828/831/837 および SOHO 76/77/78/91/96 の拡張設定

- Cisco 826/827/828/831/837 および SOHO 76/77/78/91/96 のトラブルシューティング

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems