内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

DSLインターフェイスの参照帯域幅

関連情報

概要

このドキュメントでは、デジタル加入者線(DSL)インターフェイスの参照帯域幅の概念について説明します。DSLコントローラとインターフェイスの値の違いについても説明します。

著者：Cisco TACエンジニア、Rchika Jain

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、アクセス側でVery-high-bit-rate digital subscriber line(VDSL)、Symmetrical high-speed digital subscriber line(SHDSL)、Asymmetric digital subscriber line（ADSL；非対称デジタル加入者線）などのDSL接続をサポートするCiscoルータににににに基です。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

DSLインターフェイスの参照帯域幅

DSLでは、他のメディアとは異なり、アップストリームとダウンストリームの帯域幅が異なります。

たとえば、E1には2.048 mbのアップストリームと2.048 mbのダウンストリームがあり、ルータがtxloadとreloadを計算する際には、2.048 mbの割合としてアップストリームとダウンストリームの両方を正規化し、255のスケールで表示します。したがって、インターフェイスの入力レートが2048000の場合は、255/255のrxloadが表示されます。

ここで、DSLに関しては、ルータは同じ計算に参照帯域幅の値を必要とします。ただし、アップストリームとダウンストリームの2つの帯域幅があります。インターフェイスの下に表示される帯域幅は、アップストリーム帯域幅です。

Ethernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 3033.199e.1948

MTU 1500 bytes, BW 9998 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 05:00:00

Last input 3w6d, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 06:15:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/1024 (size/max)

5 minute input rate 2850000 bits/sec, 420 packets/sec

5 minute output rate 5749000 bits/sec, 1747 packets/sec

3887957 packets input, 3183892807 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

1573 packets output, 100231 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

ここでアップストリーム帯域幅が参照帯域幅として選択される理由は、QoSポリシーが出力方向で使用されるほとんどの場合、正確な参照帯域幅が必要であるためです。

VDSLコントローラのこの出力には、次の2種類の速度値があります。アップストリームとダウンストリームの両方で達成可能なレートと速度。速度は、回線がISPでトレーニングされている値で、到達可能レートはVDSL回線の最高速度です。

n3-ne-r-hi-435773-01#sh controller vdsl 0/1/0 | i Speed|Attainable

Attainable Rate:        40440 kbits/s            3280 kbits/s

Speed (kbps):             0            25087             0              3192

VDSLコントローラの完全な出力：

Router#show controller vdsl 0/1/0

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:        G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode:             PTM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:  disabled

DELT state:          not running

Full inits:          1

Failed full inits:   0

Short inits:         0

Failed short inits:  0

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

Ntxloadとrxloadの計算の方法は、同じ参照帯域幅（アップストリーム帯域幅）を使用します。したがって、入力トラフィックレートが9998000の場合は、255/255のrxloadが表示され、入力レートが(20 mb, 330 mb) xload 255/255.したがって、表示されるrxload値は、デフォルトの参照帯域幅では常に正確ではありません。ただし、受信した実際の帯域幅や速度やスループットには影響しません。

QoSの目的で変更する場合は、インターフェイスでbandwidthコマンドを使用して変更できます。ただし、bandwidthコマンドの値に関係なく、インターフェイスは送信速度を変更しません。

関連情報

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド - PPPoA の実装オプション

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems