内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

リモートユーザ向けのCPE の設定

ネットワーク図

手順ごとの説明

Telco NI2 DSLAM の設定

HDLCフレームのATMセルへのコンバート

PPP カプセル化のための統合機能の設定

フレーム リレーの設定

フレーム・リレー・カプセル化のための統合機能の設定

IDSL PPP 接続のトラブルシューティング

トラブルシューティングのためのコマンド

IDSL フレームリレー接続のトラブルシューティング

トラブルシューティングのためのコマンド

問題およびバグ

関連情報

概要

ISDN デジタル加入者線（IDSL）は、スイッチングされず、シグナリング（D チャネル）を含まない専用回線 ISDN 基本速度インターフェイス（BRI）です。IDSL および ISDN BRI は同じ 2B1Q 回線変調を使用します。ルータでは、これは専用回線設定の BRI インターフェイスの配置と同等になります。64 kbps、128 kbps、または 144 Kbps の速度に回線を設定できます。

ワイヤ接続されるフレームは、標準のハイレベル データ リンク制御（HDLC）フレームです。専用回線の BRI インターフェイスに対して、PPP とフレーム リレー カプセル化のどちらかを設定することができます。BRI インターフェイスは、低速で動作する同期シリアル ポートと考えてください。

前提条件

要件

IDSL を使用するには、次のアイテムが必要です。

- isdn leased-line グローバル コンフィギュレーション コマンドをサポートし、BRI インターフェイスを備えたルータ。

- 接続の反対側を終端する IDSL インターフェイスを備えたデジタル加入者線アクセス マルチプレクサ（DSLAM）。

現在、シスコでは、Cisco 6160 DSLAM で使用する 8 ポート IDSL カードを提供しています。6130 DSLAM のサポートが計画されています。違いは、Cisco 6130 が IDSL カードごとに 4 つのポートしかサポートしない点です。

- DSLAM 設定と一致する速度とカプセル化。

IDSL DSLAM には多くの種類はありません。そのため、他のベンダーの機器に容易に接続することができます。

- 64 kbps、128 kbps、または 144 kbps の 1 つのパイプのみ。

シスコでは、2 つの専用回線パイプにチャネル化された BRI インターフェイスをサポートしません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 804 Customer Premises Equipment(CPE)IOS ®ソフトウェアリリース12.0(7)T

- Cisco 6400 UAC ノード ルート プロセッサ（NRP）IOS ソフトウェア リリース 12.0(7)DC

- Cisco 6400 UAC ノード スイッチ プロセッサ（NSP）IOS ソフトウェア リリース 12.0(4)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 の IOS ソフトウェア リリース 12.1(1)DA

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

リモートユーザ向けのCPE の設定

このセクションでは、CPE をリモート ユーザ用に設定する方法を説明します。

このセクションには、このドキュメントで説明している機能を設定する際に利用できる情報が記載されています。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

手順ごとの説明

BRI インターフェイスを備えたルータを IDSL 用に設定するには、次の手順を実行します。

1. 次のコマンドを追加します。

isdn leased-line bri [#] [128|144]

!

interface bri [#]

no shut

!

この時点で、回線が有効になりますが、回線プロトコル（シリアル ポートなど）は有効になりません。

show isdn status コマンドは発行しないでください。D チャネルがないため、このコマンドは無関係です。レイヤ 1 がダウンしていないのにダウンしたかのように表示される場合があります。

2. show int bri[#] コマンドを発行して、回線プロトコルと回線ステータスに関するシリアル インターフェイスのルールに従います。

3. PPP またはフレーム リレー設定を追加します。

次の例は、PPP 設定を示しています。

isdn leased-line bri 0 128

!

username b-nrp password 0 cisco

!--- b-nrp is the username assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP. !--- cisco is the password assigned to the ISDN router !--- to authenticate with the ISP.

!

!

interface BRI0

ip address 7.7.7.2 255.255.255.0

encapsulation ppp

ppp authentication chap

!

この 2 つの例は、フレーム リレー設定を示しています。Internet Engineering Task Force（IETF）カプセル化が使用されていることを確認します。

例 1

!

interface BRI0/0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay map ip 10.0.0.2 300 broadcast IETF

frame-relay lmi-type ansi

!

例 2

!

interface BRI0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

fair-queue 64 16 0

frame-relay lmi-type ansi

!

interface BRI0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

frame-relay interface-dlci 300 IETF

!

注：シグナリング、ダイヤラインターフェイス、ダイヤラリスト、ダイヤラストリング、およびダイヤラマップは存在しないことに注意してください。これは、専用 T1 シリアル回線に似た専用回線です。唯一の違いは、V.35 の代わりに 2B1Q 変調が使用される点です。V.35 はデータ サービス ユニット/チャネル サービス ユニット（DSU/CSU）に使用されます。

回線プロトコルが PPP で有効にならない場合は、次の debug コマンドを発行します。

- debug ppp negotiation

- debug ppp authentication

- debug ppp error

Telco NI2 DSLAM の設定

NI2 DSLAM 設定では、DSL と ATM の設定の知識（PPP over ATM（PPPoA）を含む）を前提とします。 IDSL 設定は、非対称デジタル加入者回線（ADSL）や単一回線デジタル加入者回線（SDSL）のセットアップより複雑です。

DSLAM で IDSL カードを使用するには、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(2)DA 以降が必要です。

DSLAM の設定では、ADSL インターフェイスと SDSL インターフェイスが ATM インターフェイスとして表示されます。ADSL と SDSL のシスコ実装では ATM が使用されます。ただし、IDSL では HDLC フレームを使用してデータが転送されます。そのため、設定ではインターフェイスとして IDSL インターフェイスが表示されます。

Cisco 6160 DSLAM 内に IDSL カードが 1 枚の場合は、設定が次の出力のようになります。

!

interface IDSL3/1

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/2

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/3

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/4

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/5

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/6

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/7

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

interface IDSL3/8

no ip address

no logging event link-status

no arp frame-relay

!

注：NI1 DSLAMプラットフォームはIDSLをサポートしておらず、このサポートを提供する計画はありません。

HDLCフレームのATMセルへのコンバート

すべての IDSL インターフェイスが疑似 ATM インターフェイスを備えています。ハードウェア上で、HDLC フレームは、NI2 ATM ファブリックによって切り替えられる前に ATM セルに変換されます。

PPP の場合は、宛先仮想パス識別子（VPI）と仮想チャネル識別子（VCI）を持つ相手先固定接続（PVC）を定義します。PPP 用の接続が 1 つしかないため、送信元 VCI/VPI は必要ありません。

フレーム リレーの場合は、16 個のデータリンク接続識別子（DLCI）に変換される 16 個の PVC をセットアップします。 設定には、送信元の DLCI 番号と宛先の VPI/VCI ペアのプロビジョニングが含まれます。

DSL 設定には 2 つの主要なステップがあります。PPP 設定では、次のステップを実行します。

1. IDSL DSL プロファイルのセットアップ

2. IDSL インターフェイスでの PVC/SVC のセットアップ

加えて、IDSL ポートに転送される ATM リソースが適切に使用されるように、Quality of Service（QoS）を IDSL リンク用にセットアップします。ATM フレーミングのオーバーヘッドを計算します。次の表に、同等の IDSL ビット レートを得るために設定する必要がある最大 ATM ピーク セル レート/平均セル レート（PCR/SCR）を示します。

設定される IDSL ビット レート（kbps）

最大 ATM PCR/SCR（kbps）

56

71

64

81

128

163

144

183

次の PPP オプションを IDSL プロファイルで使用できます。

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl encapsulation [cisco-ppp | llc-ppp | mux-ppp ]

ビットレートは CPE のビットレートと一致する必要があります。カプセル化は、アグリゲータで終端する PPPoA カプセル化のタイプを指定します。

IDSL PPP 終端に接続する PVC を作成するための構文を以下に示します。

ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI]

PPP リンクには 1 つの接続しか含まれていないため、入力 PVC は存在しません。ATM 0/x は DSLAM からアグリゲータまでの ATM パイプです。

QoS パラメータをセットアップするには、次のグローバル コマンドを使用します。pcr 値と scr10 値については、PCR/SCR テーブルを使用します。

atm connection-traffic-table-row index [row #] vbr-nrt pcr [#] scr10 [#]

これらの値を IDSL PVC に適用するには、ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] を ppp pvc interface atm 0/x [VPI] [VCI] rx-cttr [row #] tx-cttr [row #] に変更します。

アグリゲータに対して 128 kbps および llc-ppp カプセル化を使用する PPP IDSL 設定を以下に示します。

atm connection-traffic-table-row index 128 vbr-nrt

pcr 163 scr10 163

!

dsl-profile idsl1

idsl encapsulation llc-ppp

!--- 128 kbps is the default.

!

!

interface IDSL3/1

dsl profile idsl1

ppp pvc interface ATM0/1 3 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128

!

PPP カプセル化のための統合機能の設定

IDSL プロファイルにおいて、DSLAM がカプセル化 llc-ppp に設定されている（またはデフォルトのままカプセル化に何も設定されていない）場合は、アグリゲータを次の設定にする必要があります。

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ppp Virtual-Template10

!

!

DSLAM がカプセル化 cisco-ppp に設定されている場合は、設定を次のように変更します。

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5ciscoppp Virtual-Template10

!

!

DSLAM が IDSL カプセル化 mux-ppp に設定されている場合は、アグリゲータ上の設定が次のとおりであることを確認します。

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/300

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template10

!

!

フレーム リレーの設定

フレーム リレー設定では、2 つの主要なステップが PPP 設定と同じです。

1. IDSL DSL プロファイルのセットアップ

2. IDSL インターフェイスでの PVC/SVC のセットアップ

フレーム リレー リンク上の QoS では、特別な変換は必要ありません。CPE で定義された帯域幅と一致するように接続テーブル行の最大レートを設定します。

IDSL プロファイルでは、フレーム リレー用のオプションは次のようになります。

idsl bitrate [56 | 64 | 128 | 144]

idsl frame-relay ?

bc-default   Default Bc in bytes

lmi-n392dce  LMI error threshold

lmi-n393dce  set LMI monitored event count

lmi-t392dce  set DCE polling verification timer

lmi-type     Use CISCO-ANSI-CCITT type LMI

upc-intent   UPC to use on Soft-VCs/PVCs

フレーム リレー カプセル化を有効にするには、idsl encapsulation frame-relay コマンドを追加する必要もあります。

この構文は、IDSL フレーム リレー終端に接続する PVC を作成します。

frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI]

本書では取り上げない透過的なパラメータもあります。translation キーワードは、定義されたフレーム リレー DLCI を定義された ATM PVC に変換します。ATM PVC は AAL5SNAP PVC です。

QoS パラメータをセットアップするには、次のグローバル コマンドを使用します。

frame-relay connection-traffic-table-row index [row #] [CIR] [Burst] [PIR] vbr-rt

通常は、CIR=PIR がリンクの IDSL プロファイルで定義された帯域幅と一致します。バースト レートは 32,768 bps 以下が一般的です。

これらの値を IDSL PVC に適用するには、frame-relay pvc [DLCI] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI] を frame-relay pvc [DLCI] rx-cttr [Row #] tx-cttr [Row #] service translation interface atm0/1 [VPI] [VCI] に変更します。

lmi-type が ANSI で 128 kbps を使用するフレーム リレー IDSL 設定は次のようになります。

!

dsl-profile idslframe

idsl encapsulation frame-relay

idsl frame-relay lmi-type ansi

!

frame-relay connection-traffic-table-row index 128 128000 32768

128000 vbr-rt

!

!

interface IDSL2/2

no ip address

dsl profile idslframe

no arp frame-relay

frame-relay pvc 300 rx-cttr 128 tx-cttr 128 service translation

interface  ATM0/1 3 300

!

フレーム・リレー・カプセル化のための統合機能の設定

CPE 側のフレーム リレー カプセル化では、DSLAM がフレーム リレー PVC を ATM PVC に変換します。ATM PVC は AAL5SNAP でカプセル化されます。

ルーテッド フレーム リレー PVC の場合：

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

pvc 3/300

encapsulation aal5snap

protocol ip (inarp) broadcast

!

!

IDSL カードは、DSLAM シャーシに挿入されている他のカードと同様に、NI2 設定で手動指定が必要になる場合があります。

DSLAM(config)#slot 2 ituc-1-8IDSL

IDSL カードを挿入したら、show oir status コマンドを発行してカードにダウンロードされたコードのステータスを表示します。

DSLAM#show oir status 2

Slot 2: timer stopped delay 100

last heard 30348 ms ago, last sent 30348 ms ago

Slot 2: loading. . .         current offset 0x1CFD1, done at 0xBF858

このログ出力が表示されます。

00:04:20: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: CLEAR INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_MISSING: CLEAR MAJOR Slot 2 Provisioned

slot is empty

00:04:45: %SLOT-3-MODULE_DETECTED: ASSERT INFO Slot 2 Module was

detected

00:04:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface IDSL2/1 to IDSL2/8, changed

state to down

DSLAM#show hardware

Chassis Type: C6160

Slot 1 : STUC-4-2B1Q-DIR-1                      Slot 18: EMPTY

Slot 2 : ITUC-1-8IDSL                           Slot 19: EMPTY

Slot 3 : EMPTY                                  Slot 20: EMPTY

Slot 4 : EMPTY                                  Slot 21: EMPTY

Slot 5 : EMPTY                                  Slot 22: EMPTY

Slot 6 : EMPTY                                  Slot 23: EMPTY

Slot 7 : EMPTY                                  Slot 24: EMPTY

Slot 8 : EMPTY                                  Slot 25: EMPTY

Slot 9 : EMPTY                                  Slot 26: EMPTY

Slot 10: NI-2-155SM-DS3                         Slot 27: EMPTY

Slot 11: EMPTY                                  Slot 28: EMPTY

Slot 12: EMPTY                                  Slot 29: EMPTY

Slot 13: EMPTY                                  Slot 30: EMPTY

Slot 14: EMPTY                                  Slot 31: EMPTY

Slot 15: EMPTY                                  Slot 32: EMPTY

Slot 16: EMPTY                                  Slot 33: EMPTY

Slot 17: EMPTY                                  Slot 34: EMPTY

Fan Module:  Present

Power Supply Module 1:  Present   2:  Not Present

IDSL PPP 接続のトラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を説明します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debugコマンドを発行する前に、『debugコマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug ppp negotiation：PPP ネゴシエーション イベントをモニタします。

- debug ppp authentication：クライアントが認証を渡しているかどうかを判別します。

- show dsl interface idsl 2/2：IDSL と接続統計情報を表示します。

- show atm vc interface：IDSL インターフェイスの背後にある疑似 ATM インターフェイスを表示します。

- show users：アクティブ ユーザに関する情報を表示します。

IDSL PPP 接続をトラブルシューティングするには、debug ppp negotiation コマンドと debug ppp authentication コマンドを発行します。アクティブな接続の場合は、show users コマンドの出力が次のようになります。

Router#show users

Line       User      Host(s)             Idle       Location

*  0 con 0              idle                00:00:00

Interface   User      Mode                Idle Peer Address

BR0/0         b-nrp   Sync PPP        00:00:03 10.0.0.2

DSLAM では、これらのコマンドで IDSL 統計情報と接続統計情報が表示されます。

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:         Circuit ID:

IOS admin: UP     oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 07 min, 13 sec  No. of changes: 1

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   default

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:             128 kbit/sec

Encapsulation:       llc-ppp

Frame Relay parameters:

UPC intent:       pass

Bc default:       32768 bytes

LMI type:         cisco

lmi-n392dce:      2 events

lmi-n393dce:      2 events

lmi-t392dce:      15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 5

Longs                    : 0

Discards                 : 42

Alarm Status: NONE

各 IDSL インターフェイスにその背後の疑似 ATM インターフェイスが関連付けられていることに注意してください。

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI  X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3      300     UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:02:24

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 27, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

PVC は、反対側（CPE へのアグリゲータ）から調査することもできます。

DSLAM#show atm vc interface atm 0/1 3 300

Interface: ATM0/1, Type: suni_dual

VPI = 3  VCI = 300

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:03:20

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 0

OAM-configuration: disabled

OAM-states:  Not-applicable

Cross-connect-interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 0

Cross-connect-VCI = 37

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: disabled

Cross-connect OAM-state:  Not-applicable

Rx cells: 0, Tx cells: 68

Rx connection-traffic-table-index: 128

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 163

Rx scr-clp01: 163

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 1024 (from default

for interface)

Tx connection-traffic-table-index: 128

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 163

Tx scr-clp01: 163

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

IDSL フレームリレー接続のトラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

注：debugコマンドを発行する前に、『debugコマンドの重要な情報』を参照してください。

- show frame lmi：ローカル管理インターフェイス（LMI）に関する統計情報を表示します。

- debug frame lmi：LMI パケットが正しく送受信されているかどうかを判別します。

- show frame-relay pvc：フレーム リレー インターフェイスに関する PVC 統計情報を表示します。

- show frame map：現在のマップ エントリと接続に関する情報を表示します。

- show frame-relay interface resource：QoS パラメータを表示します。

- show interface idsl：フレーム リレー統計情報を表示します。

- show atm vc interface：IDSL インターフェイスの背後にある疑似 ATM インターフェイスを表示します。

IDSL BRI ポート接続をトラブルシューティングするには、シリアル ポートのトラブルシューティングに使用されるものと同じコマンドを使用します。

Router#show frame lmi

!--- Check for status messages received and Enq. sent.

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 71               Num Status msgs Rcvd 0

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 70

タイムアウトは NI2 スイッチから通信がないことを意味します。

デバッグするには、シリアル インターフェイスに使用する場合と同じ方法で debug frame-relay lmi コマンドを発行します。また、show frame-relay pvc コマンドと show frame map コマンドを発行することもできます。

Router#show frame lmi

LMI Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 17               Num Status msgs Rcvd 18

Num Update Status Rcvd 0              Num Status Timeouts 0

Router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface BRI0/0 (Frame Relay DTE)

Active      Inactive      Deleted      Static

Local         1            0             0            0

Switched      0            0             0            0

Unused        0            0             0            0

DLCI = 300, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = BRI0/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:30, last time pvc status changed 00:02:30

Router#show frame map

BRI0/0 (up): ip 10.0.0.2 dlci 300(0x12C,0x48C0), static,

broadcast,

IETF, status defined, active

DSLAM 側で、show frame lmi コマンドを発行することもできます。

DSLAM#show frame-relay lmi interface idsl2/2

LMI Statistics for interface IDSL2/2 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = ANSI

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 2                Num Status msgs Sent 2

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

QoS パラメータを表示するには、show frame-relay interface resource コマンドを発行します。

DSLAM#show frame-relay interface resource idSL 2/1

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

128000 vbr-nrt RX, 128000 vbr-nrt TX

128000 vbr-rt RX,  128000 vbr-rt TX

128000 ubr RX,

128000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

0 vbr-rt RX,  0 vbr-rt TX

0 ubr RX,     0 ubr TX

インターフェイスがフレーム リレー モードに設定されている場合は、show interface idsl コマンドを発行してフレーム リレー統計情報を表示します。

DSLAM#show interface idsl2/2

IDSL2/2 is up, line protocol is up

Hardware is idsl

MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 0 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation FRAME-RELAY IETF, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

LMI enq sent  0, LMI stat recvd 0, LMI upd recvd 0

LMI enq recvd 8, LMI stat sent  8, LMI upd sent  0, DCE LMI up

LMI DLCI 0  LMI type is ANSI Annex D  frame relay DCE

Broadcast queue 0/64, broadcasts sent/dropped 0/0, interface broadcasts 0

Last input 00:00:03, output 00:00:03, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:20

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 112 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

8 packets output, 117 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

DSLAM#show dsl interface idsl 2/2

Port Status:

Subscriber Name:           Circuit ID:

IOS admin: UP      oper: UP    Card status: ITUC-1-8IDSL

Last Change: 00 days, 00 hrs, 06 min, 09 sec  No. of changes: 64

Loopback: none

Firmware version: 961170635

BERT has not been executed on this interface

Configured:

Profile Name:   idslframe

Alarms Enabled: NO

IDSL profile parameters

Bitrate:            128 kbit/sec

Encapsulation:      frame-relay

Frame Relay parameters:

UPC intent:      pass

Bc default:      32768 bytes

LMI type:        ansi

lmi-n392dce:     2 events

lmi-n393dce:     2 events

lmi-t392dce:     15 seconds

Performance Statistics:

Physical layer

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

Physical layer (far end)

Coding violations        : 0

Errored seconds          : 0

Severely errored seconds : 0

HDLC layer

Coding violations        : 0

Aborts                   : 0

Aligns                   : 0

Shorts                   : 0

Longs                    : 0

Discards                 : 0

Alarm Status: NONE

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2

Interface     VPI   VCI   Type   X-Interface  X-VPI X-VCI   Encap

Status

ATM-P2/2      0    37     PVC     ATM0/1        3     300    UP

DSLAM#show atm vc interface atm-p 2/2 0 37

Interface: ATM-P2/2, Type: ATM-PSEUDO

VPI = 0  VCI = 37

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:06:59

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Number of OAM-configured connections: 2

OAM-configuration: Ais-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM0/1, Type: suni_dual

Cross-connect-VPI = 3

Cross-connect-VCI = 300

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Rx cells: 0, Tx cells: 0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 106

Rx scr-clp0 : 106

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: none

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 106

Tx scr-clp0 : 106

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

問題およびバグ

PPP over Frame Relay は、IDSL 用の Cisco 800 シリーズではサポートされません。

IDSL アプリケーションに Cisco ルータを使用し、そのルータが 12.1 より前の Cisco IOS ソフトウェア リリースを実行する場合は、ISDN スイッチ タイプを設定する必要があります。詳細については、「IDSL で使用する Cisco ルータの設定」を参照してください。

ISDN スイッチ タイプを設定しなかった場合は、IDSL 回線がダウンしてから有効状態に戻った後にルータの BRI インターフェイスが有効状態に戻らない場合があります。この問題を回避するには、グローバル コンフィギュレーション モードで isdn switch-type basic-ni コマンドを発行します。

この問題は、Cisco ルータが Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1 以降を実行している場合は発生しません。

関連情報

- Cisco DSL テクノロジーのサポート情報

- Cisco DSL 製品に関するサポート情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems