内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

Cisco DSL ルータと PC の接続

HyperTerminal の起動とセットアップ

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

Cisco DSL ルータの設定

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

インターネット サービス プロバイダー（ISP）は RFC1483 のブリッジング接続が割り当てられています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

重要：始める前に、COM ポートのモニタリングを実行している可能性のある、PC 上のすべてのプログラムを終了します。PDAやデジタルカメラなどのデバイスは、システムトレイにプログラムを配置して、COMポートをCisco Digital Subscriber Line(DSL)ルータの設定に使用できないようにすることがよくあります。

Cisco DSL ルータと PC の接続

ロール型ケーブルを使用してコンソールを接続します。また Cisco デジタル加入者線（DSL）ルータのコンソール ポートと PC の COM ポートを接続します。Cisco DSL ルータに用意されているコンソール ケーブルは、明るい青色のフラット ケーブルです。ロール型ケーブルのピン割り当て、または RJ-45 から DB9 コンバータへのピン割り当ての詳細については、『コンソールおよび AUX ポートのためのケーブル接続ガイド』を参照してください。

1. シスコ コンソール ケーブルの一端の RJ-45 コネクタを Cisco DSL ルータのコンソール ポートへ接続します。

2. コンソール ケーブルのもう一端の RJ-45 コネクタを、RJ-45 から DB9 へのコンバータに接続します。

3. この DB9 コネクタを PC の空いている COM ポートに接続します。

HyperTerminal の起動とセットアップ

次のステップを実行します。

1. PC で HyperTerminal プログラムを起動します。

2. HyperTerminal セッションをセットアップします。

1. セッションに名前を割り当て、[OK] をクリックします。

2. [Connect To] ウィンドウで [Cancel] をクリックします。

3. [File] メニューから [Properties] を選択します。

4. [Properties] ウィンドウの [Connect Using] リストで、コンソール ケーブルの DB9 側を接続する COM ポートを選択します。

5. [Properties] ウィンドウで [Configure] をクリックし、次の値を入力します。

- ビット/秒：9600

- データ ビット：8

- パリティ：なし

- ストップ ビット：1

- フロー制御：なし

6. [OK] をクリックします。

7. [Call] メニューで [Disconnect] をクリックします。

8. [Call] メニューで [Call] をクリックします。

9. HyperTerminal 画面上にルータ プロンプトが表示されるまで、[Enter] キーを押します。

Cisco DSL ルータ上の既存の設定のクリア

次のステップを実行します。

1. 特権モードに入るために、ルータ プロンプトで [enable] と入力します。

Router>enable

Router#

!--- The # symbol indicates that you are in privileged mode.

2. ルータ上の既存の設定をクリアします。

Router#write erase

3. ルータをリロードすると、ルータはブランクのスタートアップ コンフィギュレーションで起動します。

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:no

Proceed with reload? [confirm]yes

!--- Reloading the router can take a few minutes.

4. ルータのリロード後、イネーブル モードを再度開始します。

Router>enable

Router#

Cisco DSL ルータの設定

次のステップを実行します。

1. トラブルシューティング セクションの debug 出力を適切に記録して表示するために、service timestamp を設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#end

2. ルータの設定中にトリガーされる可能性のあるコンソール メッセージを非表示にするために、Cisco DSL ルータ上でロギング コンソールを無効にします。

Router#configure terminal

Router(config)#no logging console

Router(config)#end

3. ブリッジプロトコルを設定し、Cisco DSLルータのルーティングを無効にします。

Router#configure terminal

Router(config)#no ip routing

Router(config)#bridge 1 protocol ieee

Router(config)#end

4. Cisco DSLルータイーサネットインターフェイスでブリッジグループを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#interface ethernet 0

Router(config-if)#bridge group 1

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#end

5. Cisco DSLルータのATMインターフェイスに、ATM相手先固定接続(PVC)、カプセル化タイプ、ブリッジグループを設定します。

Router#configure terminal

Router(config)#interface atm 0

Router(config-if)#bridge-group 1

Router(config-if)#pvc

Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap

Router(config-if-atm-vc)#no shut

Router(config-if-atm-vc)#end

6. Cisco DSL ルータのロギング コンソールを有効にし、すべての変更をメモリに書き込みます。

Router#configure terminal

Router(config)#logging console

Router(config)#end

*Jan 1 00:00:00.100: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#write memory

Building configuration... [OK]

Router#

コンフィギュレーション

これは、このドキュメントの手順に従って実行した結果の設定です。

Cisco DSLルータ（RFC1483純粋ブリッジング）

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

確認

これで、Cisco DSL ルータは非対称デジタル加入者線（ADSL）サービスの運用が可能になります。設定を確認するには、show run コマンドを実行します。

Router#show run

Building configuration...

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

トラブルシュート

ADSLサービスが正しく動作しない場合は、『RFC1483 Pure Bridgingのトラブルシューティング』を参照してください。

関連情報

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド - Cisco DSL ルータ：RFC1483 Pure Bridging

- Cisco DSL ルータの設定とトラブルシューティング ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems