内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Cisco 1700、2600、および 3600 シリーズのルータでは、非対称デジタル加入者線対応の WAN インターフェイス カード（WIC）がサポートされています。 3 つのプラットフォームの設定はすべて同じですが、ハードウェアとそれぞれに必要な Cisco IOS® ソフトウェア リリースに違いがあります。このドキュメントでは、Cisco 1700/2600/3600をCisco ADSL WICと呼びます。

このドキュメントでは、Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer(DSLAM)に接続し、Integrated Routing and Bridging(IRB)が設定されたCisco 6400 Universal Access Concentrator(UAC)で終端するCisco ADSL WIC(WIC)の)のを)のの設定例ををを紹介します。

注：フルブリッジモードのCiscoクライアントルータ(Cisco ADSL WIC)は、ローカルLANクライアントのDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)サーバとして機能できません。Cisco ADSL WICがブリッジモードでDHCPサーバとして設定されている場合、ローカルイーサネットクライアント（PC、UNIXワークステーションなど）へのIPアドレスのリースに失敗します。

Cisco ADSL WICでIRBを設定し、ISPにブリッジできます。この場合、Cisco ADSL WICはDHCPサーバおよびネットワークアドレス変換(NAT)として設定でき、ローカルプールからLANクライアントにIPアドレスをリースできます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)DA

ハードウェア要件

Cisco 2600/3600でADSL WICをサポートするには、次のハードウェアが必要です。

2600の場合：

- シャーシ WIC スロット

- NM-2W

3600の場合：

- NM-1FE1R2W

- NM-1FE2W

- NM-2FE2W

- NM-2W

注：Cisco 3600では、次のADSL WICはサポートされていません。

- NM-1E1R2W

- NM-1E2W

- NM-2E2W

ソフトウェア要件

ADSL WICをサポートするには、次の最低限のCisco IOSソフトウェアリリースが必要です。

- Cisco 2600/3600上のCisco IOSソフトウェアリリース12.1(5)YB（Plusバージョンのみ）。

- Cisco 1700 では、Cisco IOS ソフトウェア リリース IOS 12.1(3)XJ 以降（Plus バージョンまたは ADSL 機能セットのみ）。ADSL 機能セットは、イメージ名の「y7」で識別されます。たとえば、c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin などです。

Cisco 1700 用のイメージをダウンロードするときは、1700 のイメージ名を必ず選択してください。1720または1750イメージはダウンロードしないでください。これらの機能はADSL WICをサポートしません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注： このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

インターネットからCisco ADSL WICにTelnet（またはping）するには、ATMインターフェイスでIPアドレスとMACアドレスを設定する必要があります。IP アドレスについては、イーサネット インターフェイスに設定したのと同じ IP アドレスを ATM インターフェイスに設定します。MAC アドレスについては、show interface eth0 コマンドを発行します。MAC アドレスをメモし、ATM インターフェイスに同じ MAC アドレスを設定します。

Cisco ADSL WICがイーサネットおよびATMインターフェイスでIPをブリッジングしている場合、両方のインターフェイスに同じIPアドレスを設定できます。

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

設定のip routeコマンドに注目してください。

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

bridge-group 1

!

interface Atm0

mac-address 0030.96f8.45bd

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Cisco Access 6400 NRP1

bridge irb

!

interface ATM0/0/0.200 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 1/301

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface BVI1

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- 非対称デジタル加入者線(ADSL)に関するサポートページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems