目次

はじめに

Prerequisits

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシューティング

関連情報

はじめに

Cisco 1700、2600、および 3600 シリーズ ルータでは、非対称デジタル加入者線（ADSL）WAN インターフェイス カード（WIC）がサポートされています。 3 つのプラットフォームの設定はすべて同じですが、ハードウェアとそれぞれに必要な Cisco IOS® ソフトウェア リリースに違いがあります。 このドキュメントでは、Cisco 1700/2600/3600 を Cisco ADSL WIC と呼びます。

この設定 例は Cisco ADSL WIC のイーサネットインターフェイスに接続されるとき Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE） クライアントをサポートする方法を示します。

Cisco ADSL WIC は Cisco 6400 ユニバーサル アクセス コンセントレータ （UAC）の RFC 1483 ブリッジングおよび終端で設定されますマルチポイント ATM サブインターフェイスを使用して PPPoE をサポートするために設定された。

PPPoE機能は簡単なブリッジ イーサネット 接続されたクライアントの PPP セッションを始めることを可能にします。 セッションはカプセル化されたイーサネットブリッジ帯で ATMリンクに転送されます。 セッションは地域電話会社 セントラル オフィスかインターネットサービスプロバイダー （ISP） Point of Presence で終了することができます。

PPPoE はクライアントが開始 した接続です。 Customer Premises Equipment （CPE）側で、イーサネット ネットワーク インターフェイス カード（NIC）がある PC および PPPoEクライアントコードは確立されます。 この PC および他の PC は ADSL WIC イーサネット セグメントに接続されます。

ADSL WIC ATMインターフェイスは Cisco 6400 UAC の Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer （DSLAM; デジタル加入者回線 アクセスマルチプレクサ）および終端に接続されます。

Prerequisits

要件

この設定を試みる前に、これらの必須ソフトウェア リリースの 1 つを使用するようにして下さい:

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)DA

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco 2600 または 3600 の ADSL WIC をサポートするために、これらのハードウエアコンポーネントが必要となります:

- 2600： シャーシ WIC スロット、NM-2W

- 3600： NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W

注: Cisco 3600 の場合、ADSL は WIC NM-1E1R2W、NM-1E2W、または NM-2E2W ではサポートされません。

これらが ADSL WIC をサポートするために必要な最小Cisco IOSソフトウェアリリースです:

- Cisco 2600 または 3600 の Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)YB （Plus versions だけ）

- Cisco 1700 では、Cisco IOS ソフトウェア リリース IOS 12.1(3)XJ 以降（Plus バージョンまたは ADSL 機能セットのみ）。 ADSL 機能セットは、イメージ名の「y7」で識別されます。 たとえば、c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin などです。

注: Cisco 1700 のためのイメージをダウンロードするとき、1700 のイメージ名を選択するために確かめて下さい。 1720 または 1750 イメージをダウンロードしないでください。 この機能では、ADSL WIC はサポートされません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 実稼働中のネットワークにある場合、使用をそれ使用する前にあらゆるコマンドの潜在的影響を理解するようにして下さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

注: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

設定

このドキュメントでは次に示す設定を使用しています。

注: Cisco 6400 NRP 設定では、最大伝送ユニット （MTU）を設定 しました。 MTU サイズの変更に関する詳細については、PPPoE ダイヤル接続のMTU サイズのトラブルシューティングを参照して下さい。

Cisco ADSL WIC

Current configuration:

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

no ip routing

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

ip classless

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

!

line con 0

end

Cisco 6400 NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname NRP1

!

username username password password

!--- The username and password must match client username and password.

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

ip cef

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pppoe

virtual-template 1

pppoe limit per-mac 101

pppoe limit per-vc 102

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5snap

protocol pppoe

!

interface Ethernet0/0/1

ip address 10.0.0.1  255.0.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

half-duplex

!

interface Virtual-Template1

!--- Do not use a static IP assignment within

!--- a virtual template; routing problems can occur.

ip mtu 1492

ip unnumbered Ethernet0/0/1

!--- Always use the ip unnumbered command

!--- when configuring a virtual template.

no ip directed-broadcast

ip mroute-cache

peer default ip address pool pool name

ppp authentication chap

!

ip local pool pool name 10.0.0.2 10.0.0.12

ip classless

no ip http server

!

line con 0

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco DSL テクノロジーのサポート情報

- Cisco DSL 製品に関するサポート情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems