内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Cisco 1700、2600、および 3600 シリーズのルータでは、非対称デジタル加入者線対応の WAN インターフェイス カード（WIC）がサポートされています。 3 種類のプラットフォームの設定はすべて同じ方法で行われます。ただし、ハードウェアとそれぞれに必要な Cisco IOS ソフトウェア リリースに違いがあります。このドキュメントでは、Cisco 1700/2600/3600 を「Cisco ADSL WIC」と呼びます。

このドキュメントでは、Cisco 6130 DSLアクセスマルチプレクサ(DSLAM)に接続されたCisco ADSL WICについて説明します。 Cisco 6400ユニバーサルアクセスコンセントレータ(UAC)で終端します。 Cisco ADSL WICは、PPP over ATM(PPPoA)を備えたDynamic Host Configuration Protocol(DHCP)サーバとして設定されます。

インターネットサービスプロバイダー(ISP)は、インターネット接続用に単一のIPアドレス172.18.0.1を加入者に提供します。ただし、加入者はPCの小規模なネットワークを持ち、すべてのデバイスにインターネットアクセスを希望しています。

解決策は、Cisco ADSL WICでネットワークアドレス変換(NAT)を設定することです。NAT は、IP アドレスの単純化と節約を行うために設計されています。これにより、未登録の IP アドレスを使用するプライベート IP インターネットワークがインターネットに接続できます。NATは、通常2つのネットワークを接続するルータで動作します。パケットが別のネットワークに転送される前に、内部ネットワークのプライベート(この場合は10.0.0.0ネットワーク)アドレスを正規の(この場合は172.18.0.1)アドレスに変換します。この機能の他に、NATはネットワーク全体に対して1つのアドレス(172.18.0.1)のみをアドバタイズするように設定されています。これにより、内部ネットワーク全体がそのアドレスに効果的に隠されるため、セキュリティが高まります。

NATには、リモートアクセス環境で実装されるセキュリティとアドレスの節約という2つの機能があります。IPアドレス10.0.0.1は、Cisco ADSL WICのイーサネットインターフェイスに手動で設定します。Cisco ADSL WICは、DHCPサーバとして機能するように設定されています。イーサネットネットワークに接続されたローカルLANデバイスにIPアドレスをリースする

この設定は、イーサネットおよびATMインターフェイスに設定されたNATを示しています。Ethernet0インターフェイスのIPアドレスは10.0.0.1で、サブネットマスクは255.0.0.0です。NATはinsideに設定されています。これは、インターフェイスがNAT変換された内部ネットワークに接続されていることを意味します。ATMインターフェイス「Dialer0」のIPアドレスは172.18.0.1、サブネットマスクは255.255.0.0です。NATはoutside用に設定されています。これは、インターフェイスがインターネットなどの外部ネットワークに接続されていることを意味します。

前提条件

要件

この設定を開始する前に、次の要件を満たしていることを確認してください。Cisco 2600/3600でADSL WICをサポートするには、次のハードウェアが必要です。

- 2600：シャーシ WIC スロット、NM-2W

- 3600：NM-1FE1R2W、NM-1FE2W、NM-2FE2W、NM-2W

注：Cisco 3600の場合、ADSL WICをサポートしていません。NM-1E1R2W、NM-1E2W、NM-2E2W

ADSL WICをサポートするには、次のCisco IOSソフトウェアリリースが必要です。

- Cisco 2600/3600上のCisco IOSソフトウェアリリース12.1(5)YB（Plusバージョンのみ）。

- Cisco 1700 では、Cisco IOS ソフトウェア リリース IOS 12.1(3)XJ 以降（Plus バージョンまたは ADSL 機能セットのみ）。ADSL 機能セットは、イメージ名の「y7」で識別されます。たとえば、c1700-sy7-mz.121-3.XJ.bin などです。

注：Cisco 1700のイメージをダウンロードする際は、イメージ名として1700を選択してください。1720または1750イメージはダウンロードしないでください。これらの機能はADSL WICをサポートしません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco 6400 UAC-NRP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DC1

- Cisco 6400 UAC-NSP IOS ソフトウェア リリース 12.1(3)DB

- Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)DA

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次の図で示されるネットワーク設定を使用しています。

コンフィギュレーション

このドキュメントでは次の設定を使用します。

Cisco ADSL WIC

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- the DHCP pool does not lease this address; !--- it is used by interface FastEthernet0

!

ip dhcp pool poolname

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!--- default gateway is assigned to local devices

!

interface FastEthernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

ip nat outside

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 2

ppp pap sent-username username password password

!

ip nat inside source list 1  interface Dialer0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

dialer-list 2 protocol ip permit

!

end

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco DSL のテクニカル サポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems