内容

- システムレポートが見つかりました。プロセスが再起動する可能性があります

- ICSeverity

- 影響

- 説明

- Syslogメッセージ

- メッセージサンプル

- 製品ファミリ

- 正規表現

- 推奨事項

- コマンド

システムレポートが見つかりました。プロセスが再起動する可能性があります

ICSeverity

3 – エラー

影響

デバイスの連続的なリロードは、デバイスのパフォーマンスに影響を与え、クラッシュにつながる可能性があります。

説明

このメッセージは、プロセスマネージャがシステムレポートを生成したことを示します。これは、クラッシュが観察されたり、プロセスが何度も再起動されて失敗が繰り返されたり、メモリに問題が発生したりした場合に発生する可能性があります。

Syslogメッセージ

PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION

メッセージサンプル

Nov 01 03:06:09 <> :  %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: Rx/x: pvp: System report core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal.tar.gz (size: xxxx KB) generated and System report info at core/RP_x-system-report_xxxxx-xxxxx-Universal-info.txt

製品ファミリ

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

- Cisco Catalyst 3650 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 3850 シリーズ スイッチ

正規表現

N/A

推奨事項

通常、このメッセージは、デバイスがシステムレポートを生成したときに表示されます。1. さらなる分析のために、このシステムレポートを収集します（ファイルをFTP/SFTPサーバに転送します）。2.問題の原因と考えられる停電がなかったかどうかを確認します。を選択します。最近のアップグレード後にこの問題が発生した場合は、以前のバージョンにロールバックしてみてください。4.プロセスまたは使用中のIOSバージョンに関連する既知のバグや問題を確認します。5.システムソフトウェアをシスコが推奨する最新の安定したバージョンにアップデートするために、計画されたアップグレードを検討してください。ソフトウェアのアップデートにより、プロセスのクラッシュを引き起こす可能性がある既知のバグが解決される可能性があります。https://software.cisco.com/download/home

コマンド

#show version

#show logging

#show module

#show platform

#show environment all

#show inventory

#show boot system