内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

使用中のデバイスでイネーブルにされているトラップの概要

リストからコマンドをイネーブルにした場合に送信されるトラップ

関連情報

概要

このドキュメントでは、 snmp-server enable traps コマンドを発行します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco デバイス上での SNMP の設定方法

- SNMPの使用 get と walk コマンド

使用するコンポーネント

このドキュメントは、SNMPをサポートするCisco IOSが稼働するシスコデバイス（ルータおよびスイッチ）に適用されます。このドキュメントの情報は、Cisco IOS®の複数のリリースに基づいています。これは、trapコマンドがリリースごとに、プラットフォームごとに異なるためです。たとえば、ATMインターフェイスのないシステムでは、ATM関連のトラップを送信する機能がありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

使用中のデバイスでイネーブルにされているトラップの概要

使用中のデバイスでイネーブルにされているトラップの概要を確認するには、各 Cisco IOS デバイスで次のコマンドを発行します。

cognac#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

cognac(config)#snmp-server enable traps ?

atm          Enable SNMP atm traps

bgp          Enable BGP state change traps

config       Enable SNMP config traps

dial         Enable SNMP dial control traps

dlsw         Enable SNMP dlsw traps

dsp          Enable SNMP dsp traps

entity       Enable SNMP entity traps

envmon       Enable SNMP environmental monitor traps

frame-relay  Enable SNMP frame-relay traps

hsrp         Enable SNMP HSRP traps

ipmulticast  Enable SNMP ipmulticast traps

isdn         Enable SNMP isdn traps

msdp         Enable SNMP MSDP traps

rsvp         Enable RSVP flow change traps

rtr          Enable SNMP Response Time Reporter traps

snmp         Enable SNMP traps

syslog       Enable SNMP syslog traps

tty          Enable TCP connection traps

voice        Enable SNMP voice traps

xgcp         Enable XGCP protocol traps

<cr>

cognac(config)#

イネーブルにしたトラップを確認した後、必要に応じてこれらをイネーブルにできます。このドキュメントでは、コマンドをイネーブルにした場合に送信されるトラップを見つける方法が説明されています。

注：特定のデバイスの機能と使用可能なインターフェイスにより、このリストはプラットフォームごとに異なり、リリースごとに異なる場合があります。

リストからコマンドをイネーブルにした場合に送信されるトラップ

aaa-server

AAA サーバ通知を送信します。

12.1(3)T

AS5300 AS5800

CISCO-AAA-SERVER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.56.2.0.1

casServerStateChange

bgp

BGP 状態変更通知を送信します。

/

/

BGP4-MIB

1.3.6.1.2.1.15.7.1

bgpEstablished bgpBackwardTransition

calltracker

新しいアクティブコールエントリがcctActiveTableに作成されるか、新しい履歴コールエントリがcctHistoryTableに作成されるたびに、通知を送信します。

/

/

CISCO-CALL-TRACKER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.163.2.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.163.2.0.2

cctCallSetupNotification cctCallTerminateNotification

config

設定通知を送信します。

/

/

CISCO-CONFIG-MAN-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.43.2.0.1

ciscoConfigManEvent

dial

次の場合に必ず通知を送信します。

- コールのクリアに成功した場合

- 失敗した発呼が、最終的に失敗だったと判明した場合

- コールのセットアップ メッセージの送受信時

/

/

DIAL-CONTROL-MIB

1.3.6.1.2.1.10.21.2.0.1 1.3.6.1.2.1.10.21.2.0.2

dialCtlPeerCallInformation dialCtlPeerCallSetup

dlsw

DLSw エージェントから通知を送信します。キーワード dlsw が使用されている場合は、notification-option の値を設定できます。

/

/

CISCO-DLSW-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.1 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.2 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.3 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.4 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.5 1.3.6.1.4.1.9.10.9.1.7.6

ciscoDlswTrapTConnPartnerReject ciscoDlswTrapTConnProtViolation ciscoDlswTrapTConnUp ciscoDlswTrapTConnDown ciscoDlswTrapCircuitUp ciscoDlswTrapCircuitDown

ds0-busyout

DS0インターフェイスのbusyoutの状態が変わるたびに通知を送信します。

12.1(3)T

AS5300

CISCO-POP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.19.2.0.1

cpmDS0BusyoutNotification

ds1-loopback

DS1インターフェイスがループバックモードになるたびに通知を送信します。

12.1(3)T

AS5300

CISCO-POP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.10.19.2.0.2

cpmDS1LoopbackNotification

dspu

Physical Unit（PU; 物理ユニット）か Logical Unit（LU; 論理ユニット）の動作状態が変わるか、またはアクティベーション障害が検知されるたびに通知を送信します。

/

/

CISCO-DSPU-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.4.4.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.4.4.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.5.3.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.24.1.5.3.0.2

newdspuPuStateChangeTrap newdspuPuActivationFailureTrap newdspuLuStateChangeTrap dspuLuActivationFailureTrap

dsp

DSPカードがアップまたはダウンするたびに通知を送信します。

/

/

CISCO-DSP-MGMT-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.86.2.0.1

cdspMIBCardStateNotification

entity

エンティティ MIB の変更通知を送信します。

/

/

ENTITY-MIB

1.3.6.1.2.1.47.2.0.1

entConfigChange

envmon

環境のしきい値が設定値を超えたときに、Cisco Enterprise に固有の環境モニタリング通知を送信します。キーワード envmon が使用されている場合は、notification-option の値を設定できます。

/

/

CISCO-ENVMON-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.3 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.4 1.3.6.1.4.1.9.9.13.3.0.5

ciscoEnvMonShutdownNotification ciscoEnvMonVoltageNotification ciscoEnvMonTemperatureNotification ciscoEnvMonFanNotification ciscoEnvMonRedundantSupplyNotification

frame-relay

フレームリレー通知を送信します。

/

/

RFC1315-MIB

1.3.6.1.2.1.10.32.0.1

frDLCIStatusChange

hsrp

Hot Standby Router Protocol(HSRP)通知を送信します。

12.0(3)T

/

CISCO-HSRP-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.106.2.0.1

cHsrpStateChange

isdn

Integrated Services Digital Network（ISDN; サービス総合デジタルネットワーク）通知を送信します。キーワード isdn が使用されている場合は、notification-option の値を設定できます。

12.1(1)T 12.1(5)T

/

CISCO-ISDN-MIB CISCO-ISDNU-IF-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.3 1.3.6.1.4.1.9.9.26.2.0.4 1.3.6.1.4.1.9.9.18.2.0.1

demandNbrCallInformation demandNbrCallDetails demandNbrLayer2Change demandNbrCNANotification ciuIfLoopStatusNotification

msdp

マルチキャスト ソース ディスカバリ プロトコル（MSDP）通知を送信します。

/

/

MSDP-MIB

1.3.6.1.3.92.1.1.7.1 1.3.6.1.3.92.1.1.7.2

msdpEstablished msdpBackwardTransition

repeater

イーサネットハブのリピータ通知を送信します。

/

Cisco-HUB

CISCO-REPEATER-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.22.3.0.1

ciscoRptrIllegalSrcAddrTrap

rsvp

Resource Reservation Protocol（RSVP; リソース予約プロトコル）通知を送信します。

/

/

RSVP-MIB

1.3.6.1.2.1.51.3.0.1 1.3.6.1.2.1.51.3.0.2

newFlow lostFlow

rtr

サービス保証エージェント RTR（RTR）通知を送信します。

/

/

CISCO-RTTMON-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.42.2.0.1 1.3.6.1.4.1.9.9.42.2.0.2 1.3.6.1.4.1.9.9.42.2.0.3

rttMonConnectionChangeNotification rttMonTimeoutNotification rttMonThresholdNotification

snmp

Simple Network Management Protocol(SNMP)通知を送信します。

/

/

CISCO-GENERAL-TRAPS

1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5

coldStart linkDown linkUp authenticationFailure egpNeighborLoss reload

syslog

エラー メッセージ通知を送信します（Cisco Syslog MIB）。log history levelコマンドを使用して、送信するメッセージのレベルを指定します。

/

/

CISCO-SYSLOG-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.41.2.0.1

clogMessageGenerated

voice

低品質の音声通知を送信します。

/

/

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.63.2.0.1

cvdcPoorQoVNotification

xgcp

外部メディアゲートウェイコントロールプロトコル(XGCP)通知を送信します。

/

/

XGCP-MIB

1.3.6.1.3.90.2.0.1

xgcpUpDownNotification

channel-failures

このトラップは、重要なリンクイベントが認識され、その結果インターフェイスの回線品質が低下したことを示しています。

/

/

CISCO-CHANNEL-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.5.1 1.3.6.1.4.1.9.9.20.1.5.2

cipCardLinkFailure cipCardDtrBrdLinkFailure

llc2

論理リンク制御副層、タイプ 2 通知を送信します。

/

/

CISCO-SDLLC-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.28.2.1

convSdllcPeerStateChangeNotification

rsrb

RSRB リモート ピアの状態が、アクティブまたは非アクティブに移行したことを意味します。

/

/

CISCO-RSRB-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.29.2.1

rsrbPeerStateChangeNotification

sdlc

SDLC ポートの状態が移行したことを意味します。SDLC ステーションの状態が接続または接続解除に移行したことを意味します。SDLC リンクの状態が接続または接続解除に移行したことを意味します。

/

/

SNA-SDLC-MIB

1.3.6.1.2.1.41.1.3.1 1.3.6.1.2.1.41.1.3.2 1.3.6.1.2.1.41.1.3.3

sdlcPortStatusChange sdlcLSStatusChange sdlcLSStatusChange1

stun

STUNルートの状態がアクティブまたは非アクティブに移行したことを示します。

/

/

CISCO-STUN-MIB

1.3.6.1.4.1.9.9.30.2.1

stunPeerStateChangeNotification

関連情報

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード