内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

関連製品

VLAN 情報の取得

タスク

手順ごとの説明

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Catalyst スイッチには、コマンド ライン操作または VLAN Trunk Protocol（VTP）を通じて、仮想ローカル エリア ネットワーク（VLAN）が設定されます。 どちらの場合も、Simple Network Management Protocol（SNMP）情報に VLAN 単位でアクセスすることがあります。その情報にアクセスするには、設定されている VLAN を判別する必要があります。このドキュメントでは、CatOS または IOS を実行している Catalyst スイッチに、どの VLAN が設定されているかを確認する方法について説明しています。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

この設定を開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

- Catalyst スイッチ コマンドに精通していること

- snmpget や snmpwalk などの SNMP ツールおよびコマンドに精通していること

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS バージョン 12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

関連製品

この設定は、次のバージョンのハードウェアとソフトウェアにも使用できます。

- その他の Catalyst スイッチ

- その他の Catalyst IOS リリース

VLAN 情報の取得

タスク

このセクションでは、デバイス上のアクティブな VLAN を特定するために、CISCO-VTP-MIB を使用し、vtpVlanState オブジェクトにアクセスします。

手順ごとの説明

次の手順に従ってください。

1. 対象デバイス上で snmpwalk を実行します。以下に例を示します。

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. 返された各オブジェクト内の最後の番号は VLAN ID です。それぞれの VLAN には、SNMP の完全な情報があります。

vtpVlanTable オブジェクトを照会すると、完全な情報が得られます。関連するオブジェクトを表に示します。

- vtpVlanName — VLAN 名

- vtpVlanIndex — VLAN の一意の識別番号

確認

提供された情報が正しいことを確認するには、次のステップに従ってください。

1. スイッチに Telnet 接続をします。

2. IOS が稼働する Catalyst で、次に示すように show vlan brief コマンドを発行します。

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. この情報を、最初に収集した SNMP 出力と比較します。VLAN 名と番号がこれらの値と一致します。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- SNMP を使用する Catalyst での VLAN の追加、修正、削除の方法

- テクニカルサポート - Cisco Systems